目的

Simple Network Management Protocol(SNMP)は、ネットワークデバイスの管理に使用されます。これは、ネットワーク内のさまざまなデバイスのアクティビティを記録するのに役立ち、必要に応じてネットワーク内の問題のポイントを見つけるのに役立ちます。SNMPv3のユーザベースのセキュリティモデルを使用すると、デバイスをユーザグループに分割し、さまざまなセキュリティクレデンシャルを割り当て、管理操作の認可を制御できます。この記事では、WAP121およびWAP321アクセスポイントでSimple Network Management Protocol(SNMP)ユーザ設定を設定する方法について説明します。

該当するデバイス

・ WAP121

・ WAP321

[Software Version]

•1.0.3.4

SNMPユーザの設定

ステップ1:Web設定ユーティリティにログインし、[SNMP] > [Users]を選択します。「ユーザー」ページが開きます。

ステップ2:[Add]をクリックして、新しいユーザを追加します。

注：WAP121およびWAP321アクセスポイントのユーザ設定ページでは、最大8人の新規ユーザを作成できます。

ステップ3：新しいユーザに対応するチェックボックスをオンにします。このチェックボックスに基づいて、各個人に認証と暗号化を提供できます。

ステップ4:[Edit]をクリックし、必要な情報を入力します。

ステップ5:[User Name]フィールドに新しいSNMPユーザのユーザ名を入力します。最大32文字の英数字を使用できます。

ステップ6:[Group]ドロップダウンリストからユーザのグループを選択します。使用可能なオプションは次のとおりです。

・読み取り専用(RO)：このグループでは、ユーザは設定を表示できます。

・読み取りと書き込み(RW)：このグループでは、ユーザが設定を表示し、必要な変更を設定に加えることができます。

注：さらにグループを作成するには、『WAP121およびWAP321アクセスポイントでのSNMPグループの設定』を参照してください。

ステップ7:[Authentication Type]ドロップダウンリストからユーザの認証タイプを選択します。認証を強化するためにパスワードを使用する場合は、MD5を選択します。MD5は、パスワードに128ビットのハッシュ値を生成するハッシュ関数です。それ以外の場合はNoneを選択します。[None]を選択した場合は、ステップ8をスキップします。

ステップ8：ステップ7でMD5を選択した場合、ユーザに関連付けられた認証パスフレーズを[Authentication Pass Phrase]フィールドに入力します。これは、デバイスが相互に接続するためにデバイスを認証するように設定する必要があるSNMPパスワードです。パスフレーズは、両方のデバイスで一致している必要があります。パスフレーズの長さは8 ～ 32文字です。

ステップ9：アクセスポイントは、DES暗号化アルゴリズムを使用してデータの暗号化を提供します。SNMPv3要求でDES認証を使用する場合は、[Encryption Type] ドロップダウンリストから[DES]を選択して、ネットワーク内で暗号化を提供します。それ以外の場合は、[None]を選択します。[None]を選択した場合は、ステップ10をスキップします。

ステップ10：前のステップでDESを選択した場合は、ユーザに関連付けられている暗号化パスフレーズを[Encryption Pass Phrase]フィールドに入力します。これは、ネットワーク内の他のデバイスに送信されるデータを暗号化するために使用されます。このパスワードは、もう一方の端のデータを復号化するためにも使用されます。パスフレーズは、通信デバイスで一致している必要があります。パスフレーズの長さは8 ～ 32文字です。

ステップ11:[Save]をクリックして、このユーザを保存します。

ステップ12:（オプション）[SNMPv3 Users]テーブルには、アクセスポイントに設定されている現在のユーザが表示されます。リストからユーザーを削除するには、削除するユーザーのチェックボックスをオンにし、[削除]をクリックして、[保存]をクリックします。