目的

ポート設定は、データ伝送の方向を設定し、ネットワークを通過するデータのフローを制御するために使用されます。ポートの速度は、10 Mbpsまたは100 Mbpsに設定できます。また、デュプレックスは全二重または半二重に設定できます。半二重通信とは、互いに接続されたデバイスが同時にパケットを送信できないことを意味します。全二重通信では、デバイスは同時に送信できます。

WAP121およびWAP321のポート設定は、ネットワーク上のトラフィックが非常に遅い場合や、ネットワークが非常にビジーでない場合でも大量のパケットがドロップされる場合にトラブルシューティングする必要があります。これは、デュプレックスまたは速度の不一致の問題である可能性があります。相互に通信する2つのデバイス間の速度とデュプレックスは同じである必要があります。

この記事では、WAP121およびWAP321アクセスポイントのポート設定の設定方法について説明します。

該当するデバイス

・ WAP121

・ WAP321

[Software Version]

•1.0.3.4

ポート設定の設定

ステップ1:Web構成ユーティリティにログインし、[LAN] > [Port Settings]を選択します。[ポート設定]ページが開きます。

[Operational Status]領域の各ポートに関する次の情報が表示されます。

・ポートタイプ：動作中のポートのタイプ。

・リンク：ポートの二重モード（全二重または半二重）と速度(10/100 Mbps)。

ステップ2:（オプション）設定を更新し、現在のステータスの変更を表示するには、[更新]をクリックします。

ステップ3:（オプション）[Administrative Settings]領域で、[Auto Negotiation]チェックボックスをオンにして、アクセスポイントが接続速度とデュプレックスモードをオートネゴシエートできるようにします。この機能を有効にすると、速度とデュプレックスの設定がパートナーと自動的にネゴシエートされます。

タイムサーバ：オートネゴシエーションが有効になっている場合は、ステップ6に進みます。

ステップ4:[Port Speed]フィールドで目的のオプションボタンをクリックします。使用可能なオプションは次のとおりです。

・ 10M：ポートの速度を手動で10 Mbpsに割り当てます。相互に通信する場合は、ネットワーク内のすべての接続デバイスを10 Mbpsに設定する必要があります。

・ 100M：ポートの速度を手動で100 Mbpsに割り当てます。相互に通信する場合は、ネットワーク内のすべての接続デバイスを100 Mbpsに設定する必要があります。

ステップ 5：  [Duplex Mode]フィールドで、目的のデュプレックスモードをクリックします。ネットワークが正常に動作するためには、選択した送信モードが接続されたデバイスと一致している必要があります。使用可能なオプションは次のとおりです。

・ Half – 任意の時間に1方向へのデータ送信を制限します。

・ Full：デバイスと接続されたデバイスの両方が同時に送信できます。

注： グリーンイーサネットモードは、WAP321アクセスポイントでのみ使用できます。

ステップ6:（オプション）グリーンイーサネットは、デバイスの消費電力を削減するために使用される技術であり、環境に優しく、コスト効率に優れています。Green Ethernet Modeを有効にするには、Green Ethernet Modeチェックボックスをオフにします。

ステップ7:[Save]をクリックして設定を保存します。