目的

リモートアクセスダイヤルインユーザサービス(RADIUS)は、ユーザによるコンピュータネットワークへのアクセスを規制するために使用されるメカニズムです。RADIUSサーバは、ユーザが入力したパスワードをチェックし、与えられたパスワードに基づいてアクセスを許可または拒否します。たとえば、公共の無線(Wi-Fi)ネットワークは大学のキャンパスに設置されます。これらのネットワークは誰でも使用できません。大学がパスワードを与えた学生だけがネットワークにアクセスできます。

この記事では、WAP121およびWAP321アクセスポイントのRADIUSサーバへの接続方法について説明します。

該当するデバイス

・ WAP121

・ WAP321

[Software Version]

•1.0.3.4

RADIUS サーバ

ステップ1:Web構成ユーティリティにログインし、[System Security] > [RADIUS Server]を選択します。[RADIUS Server]ページが開きます。

ステップ2:[Server IP Address Type]フィールドで、RADIUSサーバのIPアドレスタイプに従って目的のオプションボタンをクリックします。使用可能なオプションは次のとおりです。

・ IPv4:RADIUSサーバはIPv4 IPアドレスタイプをサポートします。

・ IPv6:RADIUSサーバはIPv6 IPアドレスタイプをサポートします。

タイムサーバ： 前の手順でIPv6をクリックした場合は、ステップ5に進みます。

ステップ3:[Server IP Address-1]フィールドにプライマリRADIUSサーバのIPアドレスを入力します。これは、WAPへの認証とアクセスを行うためにユーザが接続を試行するRADIUSサーバのIPv4アドレスです。プライマリRADIUSサーバのバックアップとして追加のIPアドレスを入力する場合は、[IP Address-2 to IP Address-4]フィールドにアドレスを入力します。

ステップ4:[Key-1]フィールドにサーバIPv4アドレスのパスワードキーを入力します。バックアップRADIUSサーバに追加のキーを入力する場合は、[Key-2]から[Key-4]フィールドに入力します。これはWAPとRADIUSサーバの間で共有されるキーであり、RADIUSサーバで設定されているキーと一致する必要があります。キーには英数字と特殊文字を使用でき、長さは1 ～ 64文字です。

ステップ5:[Server IPv6 Address-1]フィールドにプライマリRADIUSサーバのIPv6アドレスを入力します。プライマリRADIUSサーバをバックアップするために追加のIPv6アドレスを入力する場合は、[IPv6 Address-2 to IPv6 Address-4]フィールドに「1」と入力します。

ステップ6:[Key-1]フィールドにサーバIPv6アドレスのパスワードキーを入力します。バックアップRADIUSサーバに追加のキーを入力する場合は、[Key-2 to Key-4]フィールドに「Key-2」と入力します。キーには英数字と特殊文字を使用でき、長さは1 ～ 64文字です。

ステップ7:（オプション）RADIUSサーバに個々のダイヤルイン接続に関する情報を記録させる場合は、[RADIUS Accounting]フィールドの[Enable]チェックボックスをオンにします。

ステップ8:[Save]をクリックします。