目的

パスワードの複雑さが増すと、セキュリティ違反のリスクが軽減されます。ハッカーは通常、数時間で8文字未満のパスワードを解読できます。したがって、大文字と小文字、数字、記号を組み合わせて長いパスワードを使用することが重要です。

この記事では、WAP121およびWAP321アクセスポイントでのパスワードの複雑度の設定について説明します。

該当するデバイス

・ WAP121

・ WAP321

[Software Version]

•1.0.3.4

パスワードの複雑さの設定

ステップ1:Web構成ユーティリティにログインし、[System Security] > [Password Complexity]を選択します。「パスワードの複雑さ」ページが開きます。

ステップ2:[Password Complexity]フィールドの[Enable] をオンにして、パスワードの複雑度を有効にします。

ステップ3:[Password Minimum Character Class]ドロップダウンリストから、適切な最小文字クラス数を選択します。大文字、小文字、数字、および標準キーボードで使用可能な特殊文字は、4つの文字クラスです。

ステップ4:（オプション）[Password Different From Current] フィールドで[Enable]をオンにすると、現在のパスワードの有効期限が切れたときに別のパスワードを入力するように要求されます。無効にした場合は、以前に使用したのと同じパスワードを再入力できます。

ステップ5:[Maximum Password Length]フィールドに、パスワードの最大文字数を入力します。範囲は 64 ～ 80 です。

ステップ6:[Minimum Password Length]フィールドに、パスワードに使用できる最小文字数を入力します。範囲は 0 ～ 32 です。

ステップ7:（オプション）[Password Aging Support] フィールドで[Enable]をオンにして、パスワードが一定時間後に期限切れになるようにします。

ステップ8：前のステップでパスワードエージングのサポートを有効にした場合は、パスワードの有効期限が切れるまでの日数を[パスワードエージング時間(Password Aging Time)]フィールドに入力します。範囲は1 ～ 365日です。

ステップ9:[Save]をクリックして設定を保存します。