目的

ユーザアカウントを使用すると、複数のユーザが一度にデバイスにアクセスできますが、読み取りおよび書き込み権限など、すべての権限を持つことができるのは管理者だけです。他のすべてのユーザは読み取り権限を持ちます。これにより、実際の設定に対する未承認の変更が発生する可能性なく、デバイスの設定を表示できます。アクセス許可を読むと、デバイスの設定を理解できるので、ネットワークのトラブルシューティングが容易になります。この記事では、WAP121およびWAP321で複数のユーザアカウントを作成する方法について説明します。

注：ユーザのパスワードの複雑さを管理するには、『Cisco WAP121およびWAP321アクセスポイントでのパスワードの複雑さの設定』を参照してください。

該当するデバイス

・ WAP121

・ WAP321

[Software Version]

•1.0.3.4

ユーザアカウントの管理

ステップ1:Web構成ユーティリティにログインし、[Administration] > [User Accounts]を選択します。「ユーザー・アカウント」ページが開きます。

新規ユーザーを作成する場合は、「新規ユーザー・アカウントの追加」に移動します。

ユーザー・アカウントからユーザーを編集または削除する場合は、「ユーザー・アカウントの編集/削除」に移動します。

新しいユーザーアカウントの追加

ステップ1:[Add]をクリックして、新しいユーザを作成します。

注：「cisco」は事前設定ユーザであり、読み取りと書き込みにアクセスできます。デフォルトのユーザ名とパスワードを変更することをお勧めします。他のすべてのユーザは読み取り専用にアクセスできます。

ステップ2：新しいユーザアカウントを設定する場合は、ユーザ名の左側にあるチェックボックスをオンにします。

ステップ3:[Edit]をクリックして、新しく作成したユーザのプロパティを編集します。

ステップ4:[User Name]入力フィールドに新しいユーザ名を入力します。入力したユーザ名を使用して、ユーザはデバイスにログインできます。これにより、複数のユーザが一度にデバイスにアクセスできます。ユーザ名は1 ～ 32文字の英数字で、特殊文字は使用できません。

ステップ5：新しいパスワードを入力し、[New Password]および[Confirm New Password]入力フィールドにそれぞれ新しいパスワードを確認します。パスワードの長さは8文字以上64文字以下にする必要があります。

パスワード強度メーターは、入力したパスワードの強度に関する情報を提供します。色はパスワードの強度を示します。たとえば、緑色の場合はパスワードが強く、赤色の場合はパスワードが弱いことを意味します。「strong」と「weak」は、パスワードが複雑であることを示します。

ステップ6:[Save]をクリックして、ユーザアカウントに加えられた変更を保存します。

ユーザアカウントの編集/削除

ステップ1：編集または削除するユーザの左側にあるチェックボックスをオンにします。

「ユーザーアカウント」テーブルからユーザーアカウントを削除する場合は、「ユーザーアカウントの削除」セクションに従います。

ユーザアカウントの編集

ステップ1:[Edit]をクリックして、ユーザアカウントテーブルから目的のユーザアカウントを編集します。

ステップ2：各ユーザの[User Name]、[New Password]、および[Confirm New Password]フィールドに必要な変更を入力します。

ステップ3:[Save]をクリックして、ユーザアカウントテーブルに加えられた変更をすべて保存します。

ユーザアカウントの削除

ステップ1:[削除(Delete)]をクリックして、[ユーザーアカウント(User Account)]テーブルから目的のユーザーアカウントを削除します。

ステップ2:[Save]をクリックして、[User Account]テーブルで行ったすべての変更を保存します。