目的

システムの概要を使用すると、ハードウェアモデルの説明、ソフトウェアバージョン、システムアップ時間などのアクセスポイントの基本情報を把握できるため、デバイスの障害やデバイスの誤動作の場合に解決策を見つけやすくなります。ネットワーク統計情報を使用すると、アクセスポイントによって動作するサービスとサービスが使用するプロトコルに関する基本情報を表示できます。この記事は、ネットワーク統計情報のステータスを表示し、Cisco WAP121およびWAP321アクセスポイントのシステムサマリーステータスを表示するのに役立ちます。

該当するデバイス

・ WAP121

・ WAP321

[Software Version]

•1.0.3.4

システムサマリーステータス

ステップ1:Web構成ユーティリティにログインし、[Status and Statistics] > [System Summary]を選択します。「システムの概要」ページが開きます。

[システムサマリー(System Summary)]領域に次の情報が表示されます。

・ PID VID：アクセスポイントの製品識別子(PID)とバージョン識別子(VID)を表示します。

・ Serial Number：アクセスポイントのシリアル番号を表示します。

・ベースMACアドレス：アクセスポイントのMACアドレスを表示します。

・ファームウェアバージョン：アクセスポイントの現在のファームウェアバージョンを表示します。

・ Firmware MD5 Checksum：現在のファームウェアのMessage Digest 5(MD5)チェックの合計を表示します。このチェックサムは、ファームウェアのアップグレード完了後に作成されるハッシュ値です。これは、ファームウェアのダウンロード元のWebサイトによって提供されるチェックサムハッシュ値を確認するために作成されます。ハッシュ値が一致する場合は、ファームウェアが正常にダウンロードされたことを意味します。MD5番号は、ファームウェアの整合性を確認するために使用されます。

・ Host Name：デバイスに割り当てられたホスト名を表示します。

・ System Uptime：最後のリブート以降にアクセスポイントが継続的に動作していた時間（日、時間、分）を表示します。

・ System Time – 現在のシステム時刻を表示します。

・ Power Source：デバイスの電源を表示します。たとえば、デバイスの電源がスイッチの場合、PoEと表示されます。

[TCP/UDP Service Table]に次の情報が表示されます。

・ Service：サービスの使用可能な名前が表示されます。

・プロトコル：サービスで使用されるトランスポート層プロトコルを表示します。

・ Local IP Address：接続されたサービスに対応するネットワークデバイスのIPアドレスを表示します。値Allは、デバイス上のすべてのIPアドレスがこのサービスを使用できることを示します。

・ Local Port：割り当てられたサービスのローカル・ポート番号を表示します。ポート番号は、接続要求を受信するために使用されます。

・ Remote IP Address：接続されたサービスに対応するリモートホストのIPアドレスを表示します。値Allは、そのネットワーク内のすべてのリモートホストがサービスを使用できることを示します。

・リモートポート：サービスに関連付けられているリモートホストのローカルポート番号を表示します。

・ Connection State：サービスで使用されているプロトコルの接続状態を表示します。TCPの接続状態は次のとおりです。

- Listen：サーバが接続要求を受け入れる準備ができており、接続要求の検出を待機していることを示します。

- Active：接続セッションがアクティブで、パケットが送受信されていることを示します。

- Established：クライアントとサーバの間に接続が確立されたことを示します。

- Time Wait：接続終了要求に対してサーバから送信された確認応答をリモートホストが受信するまでの待機時間を示します。

注：UDPの場合、アクティブ状態の接続だけが表示されます。

ステップ2: （オプション） [更新]をクリックし、画面を更新して最新の情報を表示します。