目的

[システム設定(System Settings)]を使用すると、ネットワーク内のWAPデバイスを識別するために使用される情報を設定できます。

このドキュメントでは、Cisco WAP121およびWAP321アクセスポイントの基本的なシステム設定について説明します。

該当するデバイス

・ WAP121

・ WAP321

[Software Version]

・ 1.0.3.4 [WAP121およびWAP321]

システム設定

ステップ1:Web構成ユーティリティにログインし、[Administration] > [System Settings]を選択します。[システム設定]ページが開きます。

ステップ2:[Host Name]フィールドにデバイスのホスト名を入力します。これは、管理者のみが割り当てるWAPデバイスの名前です。ホスト名は、ネットワーク内のデバイスを識別するために使用されます。ホスト名には英数字とハイフンを使用できますが、ハイフンで始めることはできません。デフォルトのホスト名は「WAPX」で、XはWAPのMACアドレスの最後の3桁です。

ステップ3:[System Contact]フィールドに、アクセスポイントに関連する問題に関する連絡先の電子メールアドレスや電話番号など、アクセスポイントの連絡先情報を入力します。ユーザの連絡先の詳細には、二重引用符を除き、最大255文字の英数字と記号を使用できます。

ステップ4:[System Location]フィールドに、アクセスポイントがある場所またはエリアを入力します。システムの場所に基づいて、ネットワーク内のデバイスを簡単に特定できます。名前には、二重引用符を除き、最大255文字の英数字と記号を使用できます。

ステップ5:[Save]をクリックして設定を保存します。