目的

システムクロックは、ネットワーク同期のタイムスタンピングサービスをメッセージログなどのソフトウェアイベントに提供します。同期された時間がないと、デバイス間のログファイルの正確な関連付けを維持することは困難です。ワイヤレスアクセスポイント(WAP)の時刻設定は、各ログエントリとタイムスタンプを表示するシステムログサービスなどのネットワーク問題のトラブルシューティングに役立つため、重要です。

システム時刻は、手動または自動で設定できます。ネットワークがネットワークタイムプロトコル(NTP)サーバに接続されていない場合は、手動設定が役立ちます。NTPは、クライアントまたはサーバの時刻を別のサーバ時刻または参照時刻源と同期するために使用されます。

この記事では、次の2つの方法でWAPの時間設定を設定する方法について説明します。手動および自動

該当するデバイス

- WAP100シリーズ

- WAP300シリーズ

- WAP500シリーズ

[Software Version]

- 1.0.0.17 — WAP571、WAP571E

- 1.0.1.2 — WAP150、WAP361

- 1.0.2.2 — WAP351、WAP131

- 1.0.6.2 — WAP121、WAP321

- 1.2.1.3 — WAP371、WAP551、WAP561

WAPでの時間設定

WAPの[Time Settings]ページを使用して、システム時刻を手動で設定するか、事前に設定されたNTPサーバから時刻設定を取得するようにシステムを設定します。デフォルトでは、WAPはNTPサーバの定義済みリストから時刻を取得するように設定されています。

ステップ1:Webベースのユーティリティにログインし、[Administration] > [Time Settings]を選択します。

ステップ2:[System Clock Source]から適切な時刻源のオプションボタンをクリックします。オプションは次のとおりです。

注：[システム時刻]には、現在のシステム時刻が表示されます。

- Network Time Protocol(NTP):WAPは、NTPサーバから時刻設定を自動的に取得します。システムクロックソースとして[NTP]を選択した場合は、[Automatic Time Settings]サブセクションに移動します。

- [手動(Manually)]:WAPの時刻設定を手動で設定できます。システムクロックソースとして[手動]を選択した場合は、[手動時刻設定]サブセクションに移動します。

自動時刻設定の構成

ステップ1：システムクロックソースからネットワークタイムプロトコル(NTP)オプションボタンをクリックし、クロックを自動的にNTPサーバと同期させます。

ステップ2:[NTPサーバIPv4/IPv6アドレス/名前(NTP Server IPv4/IPv6 Address/Name)]フィールドにNTPサーバのホスト名またはIPアドレスを入力します。このフィールドは頻繁に変更されるため、IPアドレスの使用はお勧めしません。デバイスは、NTPサーバから時刻情報を受信します。

注：ホスト名は1つ以上のラベルで構成できます。ラベルは最大63文字の英数字で構成されます。ホスト名に複数のラベルが含まれている場合、それぞれのラベルはピリオドで区切られます。一連のラベルとピリオドの長さは最大253文字です。

NTPサーバフィールドの数は、WAPによって異なる場合があります。モデルごとに使用可能なサーバ数は次のとおりです。

- WAP351、WAP131、WAP361、およびWAP150:NTPサーバ4台

- WAP571、WAP571EWAP121、WAP551、WAP561、WAP371、およびWAP321:1 NTPサーバ

ステップ3:WAPが動作する国際タイムゾーンを[Time Zone]ドロップダウンリストから選択します。

注：この例では、USA（太平洋）が選択されています。

ステップ4:（オプション）夏時間(DST)のシステム時間を調整するには、[夏時間の調整]チェックボックスをオンにします。これを確認すると、追加のフィールドが表示され、DSTの開始と終了の日時を選択できます。

注：日の節光は、一部の国でのみ行われます。このオプションは、夏時間を使用しないタイムゾーンの一覧から国を選択した場合は表示されません。

注：[夏時間の調整]チェックボックスをオンにしていない場合は、ステップ8に進みます。

ステップ5:[Daylight Savings Start（夏時間の開始）]領域で、対応するドロップダウンリストからサマータイムが開始する日、時間、および月を選択します。

ステップ6:[Daylight Savings End（夏時間の終了）]領域で、それぞれのドロップダウンリストから夏時間の終了する日、時間、および月を選択します。

ステップ7:[Daylight Savings Offset（夏時間オフセット）]ドロップダウンリストから、夏時間の進行中に追加する分数を選択します。

ステップ8:[保存]をクリックして、設定を保存します。

これで、WAPの時刻設定が自動的に設定されます。

手動時刻設定の構成

ステップ1:[System Clock Source]の[Manually]ラジオボタンをクリックし、システム時刻を手動で設定します。

ステップ2:（オプション）クローンPCの時刻の横にあるクローンをクリックして、ローカルPCからシステム時刻設定をクローンします。

ステップ3:[System Date（システム日付）]ドロップダウンリストから、月、日、年を選択します。

ステップ4:[System Time]ドロップダウンリストから、時間と分を選択します。すべての時刻はローカルタイムゾーンに関連しています。

ステップ5:[Time Zone]ドロップダウンリストから、アクセスポイントが動作する国際タイムゾーンを選択します。

注：この例では、USA（太平洋）が選択されています。

ステップ6:（オプション）夏時間(DST)のシステム時間を調整するには、[夏時間の調整(Adjust Time for Daylight Savings)]チェックボックスをオンにします。これを確認すると、追加のフィールドが表示され、DSTの開始と終了の日時を選択できます。

注：日の節光が行われる国もある。このオプションは、タイムゾーンの一覧から日光保存を使用しない国を選択した場合は表示されません。

注：[夏時間の調整]をチェックしていない場合は、ステップ10に進みます。

ステップ7:[Daylight Savings Start（夏時間の開始）]領域で、対応するドロップダウンリストから夏時間が開始する日、時間、および月を選択します。

ステップ8:[Daylight Savings End（夏時間の終了）]領域で、それぞれのドロップダウンリストから、夏時間の期間が終了する日、時間、および月を選択します。

ステップ9:[Daylight Savings Offset（夏時間オフセット）]ドロップダウンリストから、夏時間の進行中に追加する分数を選択します。

ステップ10:[保存]をクリックして、設定を保存します。

これで、WAPの時刻設定を手動で設定できました。