目的

システムイベントとは、システムをスムーズに実行し、障害を防止するために注意と必要なアクションが必要なシステム内のアクティビティです。これらのイベントはログとして記録されます。イベントが発生したときに必要なアクションを実行できるように担当者に通知するには、ログを電子メールアラートで送信します。このドキュメントでは、WAP121およびWAP321アクセスポイントでの通知、緊急、警告などのイベントに関して、緊急および緊急でないアラートメッセージを電子メールで送信するための電子メールアラートの設定について説明します。

該当するデバイス

・ WAP121

・ WAP321

[Software Version]

•1.0.3.4

電子メールアラートの設定

ステップ1:Web構成ユーティリティにログインし、[Administration] > [Email Alert]を選択します。[電子メール通知]ページが開きます。

グローバル設定

ステップ2:[Administrative Mode]フィールドの[Enable] をオンにして、電子メールアラート機能をグローバルに有効にします。

ステップ3:[From Email Address]フィールドに、電子メールアラートの送信者として表示される電子メールアドレスを入力します。電子メールアドレスは255文字です。

ステップ4:[Log Duration（ログ期間）]フィールドに、設定した電子メールアドレスに電子メールアラートを送信する頻度を分単位で入力します。 範囲は30 ～ 1440分で、デフォルトは30分です。

ステップ5:[Scheduled Message Severity]ドロップダウンリストから、緊急、アラート、重大、エラー、警告、通知、情報、デバッグなど、設定された電子メールアドレスに送信するメッセージの適切なタイプを選択します。これらのメッセージは、ログ期間が経過するたびに送信されます。

・ None：重大度メッセージは送信されません。

・ Emergency：このタイプのメッセージは、デバイスが重大な状況にあり、すぐに注意が必要なときにユーザに送信されます。

・アラート：通常の設定とは異なるアクションが発生すると、このタイプのメッセージがユーザに送信されます。

・重要：ポートがダウンしているか、ユーザがネットワークにアクセスできない状況が発生すると、このタイプのメッセージがユーザに送信されます。迅速な対応が必要

・エラー：設定エラーが発生すると、このタイプのメッセージがユーザに送信されます。

・警告：このタイプのメッセージは、他のユーザが制限されていないエリアにアクセスしようとすると、ユーザに送信されます。

・通知：このタイプのメッセージは、ネットワーク上で優先度の低い変更があった場合にユーザに送信されます。

・ Info：このタイプのメッセージは、ネットワークの動作を説明するためにユーザに送信されます。

・デバッグ：このタイプのメッセージは、ネットワークトラフィックのログとともにユーザに送信されます。

ステップ6:[Urgent Message Severity（緊急メッセージの重大度）]ドロップダウンリストから、緊急、アラート、重大、エラー、警告、通知、情報、デバッグなど、設定された電子メールアドレスに送信する緊急メッセージの適切なタイプを選択します。これらのメッセージはすぐに送信されます。

注：このオプションが[None]に設定されている場合、重大度メッセージは送信されません。

メールサーバの設定

ステップ7:[Server IPv4 Address/Name]フィールドに、メールサーバまたはIPアドレスの有効なホスト名を入力します。

ステップ8:[Data Encryption]ドロップダウンリストからセキュリティモードを選択します。使用可能なオプションは次のとおりです。

・ TLSv1（Transport Layer Securityバージョン1）：インターネット上の通信にセキュリティとデータの整合性を提供する暗号化プロトコルです。

・オープン：デフォルトの暗号化プロトコルですが、データを安全に保つセキュリティ対策はありません。

ステップ9:[Port]フィールドにメールサーバのポート番号を入力します。電子メールの送信に使用される発信ポート番号です。有効なポート番号の範囲は0 ～ 65535で、デフォルトは電子メールの標準であるSMTP(Simple Mail Transfer Protocol)の場合は25です。

注：ステップ8で[Open data encryption]オプションを選択した場合は、ステップ12に進みます。

ステップ10:[Username]フィールドに認証用のユーザ名を入力します。

ステップ11:[Password]フィールドに認証用のパスワードを入力します。

メッセージの設定

ステップ12：電子メールのアラートメッセージの送信先の[To E-mail Address 1, 2, 3]フィールドに、必要な電子メールアドレスを入力します。

注：要件に基づいて、すべての[To Email Address（宛先メールアドレス）]フィールドに値を入力するか、1つの電子メールアドレスのみを入力し、残りのアドレスは空白のままにします。

ステップ13:[E-mail Subject]フィールドに電子メールの件名を入力します。件名には最大255文字の英数字を指定できます。

ステップ14:[Test Mail]をクリックし、設定されたメールサーバ資格情報を検証します。これにより、設定が機能していることを確認するために、設定された電子メールアドレスに電子メールが送信されます。

ステップ15:[Save]をクリックして、設定を保存します。