目的

この記事の目的は、Cisco Business 150シリーズアクセスポイントでWi-Fi 6クライアント接続を確認する方法を示すことです。

該当するデバイス |ソフトウェアバージョン

- CBW150AX |10.2.2.0

- CBW151AXM |10.2.2.0

概要

CBW150AXアクセスポイントおよびCBW 151AXMメッシュエクステンダは、シスコの次世代ビジネスワイヤレス製品ラインです。 主な新機能/改善は、802.11ax / Wi-Fi 6の実装です。これらの新しいAPは、ネットワークの有効性を高めることによってパフォーマンスを向上させ、より多くのデバイスを管理する能力を提供します。

アクセスポイントのWebユーザインターフェイス(UI)で、クライアントがWi-Fi 6または古いプロトコルで接続しているかどうかを確認できます。

CBW 15xシリーズデバイスはCBW 14x/240シリーズデバイスと互換性がなく、同じLAN上での共存はサポートされていません。

詳細については、お読みください。

Wi-Fi 6クライアント接続の確認

手順 1

CBW150AXのWeb UIにログインします。

手順 2

メニューで[Monitoring] > [Network Summary] > [Clients] に移動します。

手順 3

テーブルのProtocolカラムをチェックします。Wi-Fi 6経由で接続されたクライアントは、802.11axとして表示されます。

また、メニューからクライアントを選択することによっても確認できます。[General] クライアント情報の下の[Capabilities] 設定には、クライアントがサポートするプロトコルと空間ストリームの数が表示されます。

結論

そんな簡単なことだ！これで、CBW150AXアクセスポイントでWi-Fi 6クライアント接続を確認できるようになりました。