目的

このドキュメントの目的は、Windows 10が稼働するPCでセットアップウィザードを使用して、CBW 150AXアクセスポイント(AP)のデイゼロ(Day Zero)セットアップを設定する方法を示すことです。

適用可能なデバイス | ファームウェア バージョン

- CBW 150AX AP | 10.2.2.0

サポートされるブラウザ

CBW APは、Webユーザインターフェイスを介して管理されます。このインターフェイスを使用するには、ブラウザが次のいずれかである必要があります。

- Microsoft Internet Explorer 10以降

- Apple Safariバージョン7以降

- Mozilla Firefoxバージョン33以降

- Google Chromeバージョン38以降

要件

- ゼロデイ設定にはDHCPサーバが必要です。

- LANごとに1つのCBW導入だけが可能です。複数の導入が必要な場合は、ネットワークを分離する必要があります。

- すべてのプライマリ対応APは、同じVLAN上に存在する必要があります。

概要

Cisco Businessワイヤレスデバイスのセットアップをお考えの場合は、最適な環境をご利用ください。Day Zero設定では、すぐに使用できる新しいCBW 150AX APのセットアップを行います。

CBW 150AXアクセスポイントと151AXMメッシュエクステンダは、次世代のシスコビジネスワイヤレス製品ラインです。

主な新機能は、Wi-Fi 6を使用する802.11axの実装です。これらの新しいアクセスポイントは、ネットワークの有効性を高め、より多くのデバイスを管理できるようにして、パフォーマンスを向上させます。

これらのAPは、従来のスタンドアロンデバイスとして、またはメッシュネットワークの一部として使用できます。

これらのAPは、140AC、145AC、および240AC APを含む以前のCBWシリーズ、または141ACM、142ACM、および143ACMメッシュエクステンダとは互換性がありません。

CBW 150AX APを設定する準備ができたら、設定を行いましょう。

セットアップウィザード

初級ヘルプ

この切り替え可能なセクションでは、初心者向けのヒントを紹介します。

ログイン

プライマリAPのWebユーザインターフェイス(UI)にログインします。これを行うには、Webブラウザを開き、https://ciscobusiness.ciscoと入力します。続行する前に警告が表示されることがあります。認証情報を入力してください。https://と入力して、プライマリAPにアクセスすることもできます （プライマリAPから）Webブラウザにコピーします。

ツールのヒント

ユーザインターフェイスのフィールドに関する質問がある場合は、次のようなツールヒントを確認してください。

メインメニューの展開アイコンの検索に問題がありますか？

画面の左側にあるメニューに移動します。メニューボタンが表示されない場合は、このアイコンをクリックしてサイドバーメニューを開きます。

手順 1

まず、アクセスポイントの電源を投入します。インジケータライトのステータスを確認します。アクセスポイントの起動には約8 ～ 10分かかります。LEDは複数のパターンで緑色に点滅し、緑色、赤色、およびオレンジ色の間で急速に交互に点灯した後、再び緑色に変わります。LEDの色の強さと色相には、ユニットごとに多少の違いがあります。LEDライトが緑色に点滅したら、次の手順に進みます。

プライマリAPのPoEイーサネットアップリンクポートは、LANへのアップリンクを提供するためだけに使用でき、他のプライマリ対応またはメッシュエクステンダデバイスへの接続には使用できません。

使用されている用語に慣れていない場合は、「シスコビジネス：新しい用語の用語集」を参照してください。

手順 2

PCでWi-Fiアイコンをクリックし、CiscoBusiness-Setupワイヤレスネットワークを選択します。[Connect] をクリックします。

新しいアクセスポイントではない場合は、Wi-Fiオプションに表示されるように、CiscoBusiness-Setup SSIDが工場出荷時のデフォルト設定にリセットされていることを確認してください。

手順 3

パスフレーズcisco123を入力し、Nextをクリックします。

手順 4

次の画面が表示されます。一度に設定できるデバイスは1つだけなので、Noをクリックします。

CiscoBusiness-Setup SSIDに接続できるデバイスは1つだけです。2台目のデバイスが接続を試みると、接続できません。SSIDに接続できず、パスワードを確認した場合は、他のデバイスが接続を確立している可能性があります。APを再起動して、再試行します。

手順 5

接続すると、WebブラウザがCBW APセットアップウィザードに自動的にリダイレクトされます。そうでない場合は、Internet Explorer、Firefox、Chrome、SafariなどのWebブラウザを開きます。アドレスバーに「http://ciscobusiness.cisco」と入力し、Enterキーを押します。WebページでStartをクリックします。

Webページが表示されない場合は、数分待つか、ページをリロードします。この初期設定の後、https://ciscobusiness.ciscoを使用してログインします。Webブラウザにhttp://が自動入力される場合は、https://を手動で入力してアクセスする必要があります。

手順 6

次のように入力して、adminアカウントを作成します。

- 管理者ユーザ名（最大24文字）

- Admin Password

- 管理者パスワードの確認

Show Passwordの横にあるチェックボックスをオンにして、パスワードを表示するように選択できます。[Start（スタート）] をクリックします。

ユーザ名フィールドまたはパスワードフィールドには、「cisco」やその他のバリエーションを使用しないでください。この操作を行うと、次のようなエラーメッセージが表示されます。

ステップ7

次のコマンドを入力して、プライマリAPを設定します。

- プライマリAP名

- Country

- 日付/時刻

- TimeZone

- （オプション）メッシュ

[Next] をクリックします。

メッシュは、メッシュネットワークの作成を計画している場合にのみ有効にする必要があります。デフォルトでは無効になっています。

手順 8

次のコマンドを入力して、ワイヤレスネットワークを作成します。

- ネットワーク名

- セキュリティの選択

- パスフレーズ

- パスフレーズの確認

- （オプション）Show Passphraseのチェックボックスをオンにします。

[Next] をクリックします。

Wi-Fi Protected Access(WPA)バージョン2(WPA2)は、Wi-Fiセキュリティの現在の標準です。

手順 9

設定を確認し、Applyをクリックします。

手順 10

OKをクリックして設定を適用します。

設定を保存してシステムをリブートすると、次の画面が表示されます。これには5 ～ 6分かかります。

手順 11

PCのワイヤレスオプションに移動し、設定したネットワークを選択します。[Connect] をクリックします。

この例では、ネットワークは CBWWlanです。CiscoBusiness-Setup SSIDはリブート後に表示されなくなります。

手順 12

Webブラウザを開き、https:://[CBW APのIPアドレス]を入力します。または、アドレスバーにhttps://ciscobusiness.ciscoと入力してEnterキーを押します。このステップでは、必ずhttpではなくhttpsを入力してください。

初期設定の後で有線接続を使用している場合は、必ず https:://[CBW APのIPアドレス]を使用し、 https://ciscobusiness.ciscoは使用しないでください。後者はワイヤレス設定でのみ動作します。

手順 13

[Login] をクリックする。

手順 14

設定したクレデンシャルを使用してログインします。[OK] をクリックします。

手順 15

APのWeb設定ページにアクセスできるようになります。

問題がある場合は、次のヒントを確認してください。

- 正しいService Set Identifier(SSID)が選択されていることを確認します。これは、ワイヤレスネットワーク用に作成した名前です。

- モバイルアプリまたはラップトップのVPNを切断します。モバイルサービスプロバイダーが使用しているVPNに接続していて、ユーザが知らない可能性もあります。たとえば、サービスプロバイダーとしてGoogle Fiを備えたAndroid（ピクセル3）電話には、通知なしで自動接続する組み込みVPNがあります。プライマリAPを見つけるには、これを無効にする必要があります。

- https://<IP address of the Primary AP>を使用してプライマリAPにログインします。

- 初期設定を行ったら、ciscobusiness.ciscoにログインしているか、WebブラウザにIPアドレスを入力して、https://が使用されていることを確認します。設定によっては、最初にログインしたときに使用したhttp://がコンピュータに自動入力されている場合があります。

- APの使用中にWeb UIまたはブラウザの問題へのアクセスに関連する問題を解決するには、Webブラウザ（この場合はFirefox）で[開く]メニューをクリックし、[ヘルプ] > [トラブルシューティング情報]に移動して[Firefoxを更新]をクリックします。

結論

インストールが完了しました。これで、CBW 150AX APのDay Zero設定が正常に行われました。ネットワーク上の信頼性が高く安全なデバイスの利点を活用できます。