目的

この記事では、Cisco Business Wireless 150AXアクセスポイント(AP)での通常ブートのLEDパターンについて説明します。 これらのAPは最新のWi-Fi 6テクノロジーを使用しています。

該当するデバイス |ファームウェアバージョン

- CBW150AX AP |10.2.2.0

- CBW151AXMメッシュエクステンダ| 10.2.2.0

概要

このシリーズのCisco Business Wireless APの主な新機能は、Wi-Fi 6を使用した802.11axの実装です。  これらの新しいアクセスポイントは、ネットワークの効率を高め、より多くのデバイスを管理できるようにして、パフォーマンスを向上させます。

これらのAPのロードには数分かかるため、しばらくお待ちください。

これらのAPは、140AC、145AC、および240AC APを含む以前のCBWシリーズ、または141ACM、142ACM、および143ACMメッシュエクステンダとは互換性がありません。

CBW150AX LED通常ブート

ブートフェーズ

LEDの色

進歩

1

白

PoEケーブルの接続

0

緑に点滅

初期ブート

3

赤、緑、オフ

無線が初期化され、アップリンクIPで待機しています

4

緑、赤、オフ

アップリンクIPの初期化、CAPWAPの初期化、既存ネットワークの検出。

5

青の点滅

ファームウェアのバージョンが一致しないため、新しいファームウェアをロードするとリブートします。この手順は不要であればスキップされます。

6

緑に点灯

CAPWAPが初期化され、ブートされました。ネットワークに参加しました。クライアントが接続されていません。

7

青色に点灯

APに接続された少なくとも1つのクライアント。

CBW151AXM LED通常ブート

ブートフェーズ

LEDの色

進歩

1

白

PoEケーブルの接続

0

緑に点滅

初期ブート

3

赤、緑、オフ

初期電源オン。メッシュを開始し、親を検索しています。

4

緑、赤、オフ

IPが割り当てられました。CAPWAPの初期化

5

青の点滅

親が参加し、ファームウェアバージョンのチェックとアップグレード（必要な場合）。

6

緑に点灯

メッシュAPのバージョンが一致しました。プライマリAPに参加。クライアントが接続されていません。

7

青色に点灯

APに接続された少なくとも1つのクライアント。