目的

この記事の目的は、Cisco Business Wireless(CBW)ネットワークですべてのアクセスポイントを同時に工場出荷時の状態にリセットする方法を示すことです。

適用可能なデバイス | ソフトウェアバージョン

- CBW140AC | 10.8.1.0（最新バージョンをダウンロード）

- CBW141ACM（国内未提供） | 10.8.1.0（最新バージョンをダウンロード）

- CBW142ACM（国内未提供） | 10.8.1.0（最新版をダウンロード）

- CBW143ACM | 10.8.1.0（最新バージョンをダウンロード）

- CBW145AC | 10.8.1.0（最新バージョンをダウンロード）

- CBW240AC | 10.8.1.0（最新バージョンをダウンロード）

はじめに

CBWファームウェアバージョン10.8.1.0では、Webユーザインターフェイス(UI)を使用して、すべてのアクセスポイント(AP)とメッシュエクステンダ(ME)を同時に工場出荷時の状態にリセットできるようになりました。

工場出荷時のデフォルトのリセットでは、変更されたすべての設定が消去され、デバイスは元の設定に戻ります。CBW APのリセットの詳細については、「CBW APを工場出荷時のデフォルト設定にリセットする」を参照してください。

すべてのデバイスを工場出荷時の状態にリセット

手順 1

プライマリCBW APにログインします。

手順 2

Advanced > Primary AP Toolsの順に移動します。

手順 3

Configuration Managementタブを選択します。

手順 4

Factory Default All APsボタンをクリックして、ネットワーク内のすべてのAPとMEをリセットします。

工場出荷時のデフォルトのプライマリAPオプションでは、プライマリAPのみがリセットされます。

結論

その分だけ簡単です！ネットワーク内のすべてのCBW APとMEを工場出荷時のデフォルト設定にリセットできました。

CBWについてさらに記事を探しているなら、以下のタグをクリックしてください。

よく寄せられる質問（FAQ）             Radius             Firmware Upgrade             RLAN             アプリケーションプロファイリング             クライアントのプロファイリング             プライマリAPツール             Umbrella             WLANユーザ             Logging             トラフィック シェーピング             Rogues             干渉源             構成管理             ポート設定メッシュモード             CBWメッシュネットワーキングへようこそ             電子メール認証とRADIUSアカウンティングを使用したゲストネットワーク             （「トラブルシューティング」）             CBWでのDraytekルータの使用