目的

この記事の目的は、Cisco Business Wireless(CBW)デバイスで個々のアクセスポイント(AP)またはメッシュエクステンダ(ME)のsyslog設定を設定する方法を示すことです。

適用可能なデバイス | ソフトウェアバージョン

- CBW140 | 10.8.1.0(最新バージョンをダウンロード)

- CBW145 | 10.8.1.0(最新バージョンをダウンロード)

- CBW240 | 10.8.1.0(最新バージョンをダウンロード)

はじめに

ネットワークでは、イベントが発生するたびに、システムメッセージログまたはsyslogメッセージがシスコデバイス上で生成されます。Syslog機能は、Syslogサーバと呼ばれるリモートサーバにシステムイベントを記録します。各Syslogメッセージには、ユーザまたは管理者がネットワークの問題をトラブルシューティングする際に役立つ、そのイベントの詳細が含まれています。

CBWファームウェアバージョン10.8.1.0では、syslogサーバにログファイルを送信するように個々のAPとMEを設定できるようになりました。これは、特定のAPまたはMEに影響を与えているように見える問題を突き止める際に役立つ可能性があります。

CBWネットワークでのロギングの設定と確認については、『CBWネットワークでのシステムメッセージログ(Syslog)の設定』を参照してください。

個々のAPのSyslogの設定

手順 1

プライマリAPにログインします。

手順 2

Monitoring > Network Summary > Access Pointsの順に移動します。

手順 3

展開で現在動作しているAPとMEのリストを表示できます。設定する特定のAP/MEをクリックします。この例では、CBW140-1が選択されています。

手順 4

下にスクロールして、Syslogタブをクリックします。

手順 5

SyslogサーバのIPアドレス、ロギングレベル、およびロギングを有効にするかどうかを設定します。[APPLY] をクリックします。

syslogサーバは、完全修飾ドメイン名(FQDN)のホスト名ではなく、IPアドレスでのみ設定できます。

結論

その分だけ簡単です！CBWネットワーク内の個々のAPのSyslog機能を正しく設定できました。

CBWについてさらに記事を探しているなら、以下のタグをクリックしてください。

よく寄せられる質問（FAQ）             Radius             Firmware Upgrade             RLAN             アプリケーションプロファイリング             クライアントのプロファイリング             プライマリAPツール             Umbrella             WLANユーザ             Logging             トラフィック シェーピング             Rogues             干渉源             構成管理             ポート設定メッシュモード             CBWメッシュネットワーキングへようこそ             電子メール認証とRADIUSアカウンティングを使用したゲストネットワーク             （「トラブルシューティング」）             CBWでのDraytekルータの使用