目的

この記事では、ご使用のCisco Business Wireless(CBW)ネットワークのファームウェアバージョン10.6.1.0に付随するいくつかのマイナー機能の変更について説明します。

該当するデバイス |ソフトウェアバージョン

- Cisco Business Wireless 140AC(データシート) | 10.6.1.0(最新のダウンロード)

- Cisco Business Wireless 145AC(データシート) | 10.6.1.0(最新のダウンロード)

- Cisco Business Wireless 240AC(データシート) | 10.6.1.0(最新のダウンロード)

概要

CBWメッシュネットワークで実行されている最新バージョンのファームウェアを常に実行することが重要です。上記のリンクをクリックして、アクセスポイント(AP)の最新のファームウェアをダウンロードします。 ファームウェアアップデートの手順をクリックします。

ファームウェアバージョン10.6.1.0以降では、いくつかの変更に注意してください。

この記事では、次のマイナー機能の変更について説明します。

- 不正APの有効化/無効化

- Bonjourの最新情報

- ソーシャルログインの分離

- ネイバーのメッシュエクステンダ信号強度

- [クライアントホスト名(Client Host Name)]フィールド

- CBW機能要求

次のいずれかのリンクをクリックすると、主な機能変更を確認できます。

- 個人用共有キー

- メッシュロールの選択

- カスタム証明書のアップロード

- マルチキャスト ツー ユニキャストへ

マイナー機能の更新

不正 AP 検出

以前のファームウェアバージョンでは、不正AP検出はデフォルトで有効になっており、無効にすることができませんでした。ファームウェアバージョン10.6.1.0にアップグレードしたら、不正AP検出を有効または無効にできます。これは、メッシュエクステンダ(ME)を含め、APごとに実行されます。

手順 1

このオプションにアクセスするには、[ワイヤレス設定] > [アクセスポイント]に移動します。

手順 2

設定するAPまたはMEの横にある編集アイコンをクリックします。

手順 3

[全般]タブが開いた状態でポップアップが表示されます。

手順 4

[Rogue Detection]までスクロールダウンし、これをオフまたはオンに切り替えます。

CBW導入をファームウェア10.6.1.0にアップグレードすると、不正AP検出がオンになります（以前のファームウェアで有効になっていたため）。 APまたはMEを10.6.1.0にアップグレードした後で工場出荷時の状態にリセットすると、この不正AP検出は無効になります。

Bonjourの最新情報

Bonjourプロトコルは、Day Zero Setupの前にアクティブになりました。これは、Cisco Business Dashboardおよびその他の管理ソフトウェアのサポートを改善し、初期導入と検出を支援するために追加されました。この機能には何も設定する必要はありませんが、ステータスを表示または変更するには、次に示す手順に従ってください。

手順 1

CBWプライマリAPのWeb UIにログインします。Web User Interface(UI)の右上にある緑色の矢印をクリックして、エキスパートビューに入力します。

手順 2

[Services] > [mDNS]に移動します。

手順 3

ここでは、Bonjourアドバタイズメントのオン/オフを切り替えることができます。

ソーシャルログインの分離

ソーシャルログインを使用するゲストネットワークで、ソーシャルメディアのログイン認証を選択できるようになりました。ファームウェアバージョン10.6.1.0以降では、Facebook認証のみ、Google認証のみ、またはその両方を有効にできます。

手順 1

[Wireless Settings] > [WLANs] に移動します。

手順 2

設定するWLANの横にある編集アイコンをクリックします。

手順 3

[WLAN Security]タブをクリックします。ゲストネットワークを有効にし、アクセスタイプのドロップダウンリストから[ソーシャルログイン]を選択します。最後に、トグルを使用して、必要に応じてソーシャルログインを有効または無効にします。

ネイバーのメッシュエクステンダ信号強度

配置、フェールオーバー、および計画を改善するために、Mesh Extenderプロパティは、各Mesh Extenderに最も近い3つのアクセスポイントと、その信号対雑音比を表示します。

手順 1

[Monitoring]で、[Network Summary] > [Access Points]を選択します。

手順 2

アクセスポイントをクリックします。

手順 3

新しいウィンドウが開き、各Mesh Extenderに最も近い3つのAPとSignal to Noise Ratioが表示されます。

[クライアントホスト名(Client Host Name)]フィールド

ホスト名が表示しやすくなります。

手順 1

[Monitoring]で、[Network Summary] > [Clients]に移動します。

手順 2

このページにホスト名が表示されます。

CBW機能要求

Cisco Business Wirelessに機能を追加したいと思ったことはありますか。その願いを叶えるチャンスだ！

手順 1

WebユーザーUIの右上隅には、フィードバックや新しい機能要求の送信に使用されるメールアイコンがあります。

手順 2

メールアイコンをクリックすると、ポップアップメッセージに、機能要求のみであり、サポート対象外であることを示します。[OK]ボタンをクリックすると、ローカル電子メールクライアントを使用して電子メールテンプレートが作成されます。

手順 3

CBWに追加される機能を入力して、電子メールを送信してください。

結論

ファームウェアバージョン10.6.1.0以降にアップグレードする際に実装されるマイナーな機能変更の一部を次に示します。