目的

携帯電話からCBWネットワークへの接続に問題がありますか？電話機によっては、802.11rのデフォルトの無効設定が接続の問題を引き起こしている可能性があります。この記事では、このシンプルなソリューションでセットアップを行い、途中でセットアップできるかどうかを確認する方法を説明します。

該当するデバイス |ソフトウェアバージョン

- Cisco Business Wireless 140ACアクセスポイント | (最新のダウンロード)

- Cisco Business Wireless 145ACアクセスポイント | (最新のダウンロード)

- Cisco Business Wireless 240ACアクセスポイント | (最新のダウンロード)

CBWネットワークの802.11r設定の変更

手順 1

WebブラウザにプライマリアクセスポイントのIPアドレスを入力して、Webユーザインターフェイス(UI)にアクセスします。Virtual Private Network（VPN；バーチャルプライベートネットワーク）に参加していないことを確認してください。そうしないと、この機能が動作しません。セキュリティ警告が表示された場合は、プロンプトを選択して続行します。

手順 2

Web UIの右上で、反対側の矢印をクリックしてエキスパートビューに切り替えます。

手順 3

ポップアップウィンドウが表示され、エキスパートビューを選択するかどうかを尋ねられます。[OK] をクリックします。

手順 4

編集するWLANのWLANと編集アイコンを選択します。

手順 5

続行するかどうかを尋ねるポップアップウィンドウが表示されます。[Yes] をクリックします。

手順 6

[詳細] タブをクリックします。802.11rのドロップダウンメニューをクリックし、[有効]を選択します。

ステップ7

[Apply] をクリックします。

手順 8

これらの設定を完全に保存するには、画面の右上にある保存アイコンをクリックします。

結論

それだ！これで問題が解決することを期待しています。携帯電話を使用してCBWネットワークにアクセスできます。そうでない場合は、記事「Troubleshooting a Cisco Business Wireless Mesh Network」の他のオプションを確認してください。