目的

このドキュメントの目的は、CBW製品のユーザインターフェイスに一時的なバグがあることを強調することです。

該当するデバイス |ファームウェアのバージョン

- 140AC（データシート） | 10.0.1.0 （最新版をダウンロード）

- 145AC（データシート） | 10.0.1.0 （最新版をダウンロード）

- 240AC（データシート） | 10.0.1.0 (最新のダウンロード)

バグの説明

ブラウザやユーザセッションによっては、ユーザインターフェイス内のテキスト文字列が変数名として表示されます。次に例を示します。

バグの回避策

この問題を回避するには、ブラウザの更新ボタンをクリックして、ブラウザウィンドウを更新します。最も多いのは、次の円形アイコンです。

ブラウザでこのアイコンが見つからない場合は、Webサイト名を入力するURLバーの近くを確認してください。

ページを更新すると、ユーザインターフェイスが自動的に修正され、次のように表示されます。