目的

このドキュメントの目的は、Cisco Business Wireless Access Points & Mesh ExtenderのモデルIDについて実務的に理解できるようにすることです。

- スイッチPIDデコーダの表示

- ルータPIDデコーダの表示

- レガシーワイヤレスアクセスポイントPIDデコーダの表示

このドキュメントの用語に慣れていない場合は、Cisco Business:新規用語一覧.

該当するデバイス |ファームウェアバージョン

- 140AC(データシート) | 10.4.1.0(最新版をダウンロード)

- 141ACM(データシート) | 10.4.1.0(最新版をダウンロード)

- 142ACM(データシート) | 10.4.1.0(最新版をダウンロード)

- 143ACM(データシート) | 10.4.1.0(最新版をダウンロード)

- 240AC(データシート) | 10.4.1.0(最新バージョンをダウンロード)

CBW 140/145/240 APはCBW 150シリーズと互換性がありません。同じLAN上での共存はサポートされていません。

グラフィックの表形式を表示

表1：ワイヤレスの仕様

次の表に、CBW240ACデバイスのデータシートに記載されているワイヤレス仕様の概要を示します。次に、すべてのCBWシリーズデバイスのデータシートへのリンクを示します。

- 140ACおよび145ACデータシート

- 141、142、および143メッシュエクステンダのデータシート

- 240ACデータシート

項目

仕様

要件

● メッシュ接続には、ネットワーク内にCisco Businessアクセスポイントが必要

認証とセキュリティ

● Wi-Fi Protected Access 2(WPA2)

● 802.1X、RADIUS認証、許可、アカウンティング(AAA)

● 802.11rおよび802.11i

最大クライアント数

● 関連付けられているワイヤレスクライアントの最大数：Wi-Fi無線あたり200、アクセスポイントあたり合計400クライアント

802.11ac

● 2x2 MU-MIMO、2空間ストリーム、最大867 Mbps

● 20、40、および80 MHzチャネル

● 動的周波数選択

イーサネットポート

● 特定の仕様と要件を分割して、モデル間の差別化を示す必要があります。

● たとえば、141ACMエクステンダには4つのイーサネットポートがあり、142ACMには1つのポートがあり、143ACMにはイーサネットポートがありません

● 1xギガビットイーサネットアップリンク（10/100/1000BASE-T自動検知）

● 3xローカルギガビットイーサネットポート（10/100/1000BASE-T自動検知）、1つのPoE出力ポートを含む：

PoE出力は、提供された電源アダプタからメッシュエクステンダに電力が供給されたときに802.3afを提供します

802.11a:6、9、12、18、24、36、48、および54 Mbps

802.11b/g:1、2、5.5、6、9、11、12、18、24、36、48、5、および4 Mbps

802.11nデータレート(2.4 GHz):6.5 ～ 144 Mbps(MCS0 ～ MCS15)

802.11acデータレート(5 GHz):6.5 ～ 867 Mbps(MCS0 ～ MCS9)

オーバーラップしないチャネルの最大数

A（A規制ドメイン）:

● 2.412 ～ 2.462 GHz、11チャネル

● 5.180 ～ 5.320 GHz、8チャネル

● 5.500 ～ 5.700 GHz、8チャネル（5.600 ～ 5.640 GHzを除く）

● 5.745 ～ 5.825 GHz、5チャネル

B（B規制ドメイン）:

● 2.412 ～ 2.462 GHz、11チャネル

● 5.180 ～ 5.320 GHz、8チャネル

● 5.500 ～ 5.720 GHz、12チャネル

● 5.745 ～ 5.825 GHz、5チャネル

C（C規制ドメイン）:

● 2.412 ～ 2.472 GHz、13チャネル

● 5.745 ～ 5.825 GHz、5チャネル

D（D規制ドメイン）:

● 2.412 ～ 2.462 GHz、11チャネル

● 5.180 ～ 5.320 GHz、8チャネル

● 5.745 ～ 5.825 GHz、5チャネル

E（E規制ドメイン）:

● 2.412 ～ 2.472 GHz、13チャネル

● 5.180 ～ 5.320 GHz、8チャネル

● 5.500 ～ 5.700 GHz、8チャネル（5.600 ～ 5.640 GHzを除く）

F（F規制ドメイン）:

● 2.412 ～ 2.472 GHz、13チャネル

● 5.745 ～ 5.805 GHz、4チャネル

G（G規制ドメイン）:

● 2.412 ～ 2.472 GHz、13チャネル

● 5.745 ～ 5.865 GHz、7チャネル

H（H規制ドメイン）:

● 2.412 ～ 2.472 GHz、13チャネル

● 5.180 ～ 5.320 GHz、8チャネル

● 5.745 ～ 5.825 GHz、5チャネル

I（I規制ドメイン）:

● 2.412 ～ 2.472 GHz、13チャネル

● 5.180 ～ 5.320 GHz、8チャネル

K（K規制ドメイン）:

● 2.412 ～ 2.472 GHz、13チャネル

● 5.180 ～ 5.320 GHz、8チャネル

● 5.500 ～ 5.620 GHz、7チャネル

● 5.745 ～ 5.805 GHz、4チャネル

N（N規制ドメイン）:

● 2.412 ～ 2.462 GHz、11チャネル

● 5.180 ～ 5.320 GHz、8チャネル

● 5.745 ～ 5.825 GHz、5チャネル

Q（Q規制ドメイン）:

● 2.412 ～ 2.472 GHz、13チャネル

● 5.180 ～ 5.320 GHz、8チャネル

● 5.500 ～ 5.700 GHz、11チャネル

R（R規制ドメイン）:

● 2.412 ～ 2.472 GHz、13チャネル

● 5.180 ～ 5.320 GHz、8チャネル

● 5.660 ～ 5.700 GHz、3チャネル

● 5.745 ～ 5.805 GHz、4チャネル

S（S規制ドメイン）:

● 2.412 ～ 2.472 GHz、13チャネル

● 5.180 ～ 5.320 GHz、8チャネル

● 5.500 ～ 5.700 GHz、11チャネル

● 5.745 ～ 5.825 GHz、5チャネル

T（T規制ドメイン）:

● 2.412 ～ 2.462 GHz、11チャネル

● 5.280 ～ 5.320 GHz、3チャネル

● 5.500 ～ 5.700 GHz、8チャネル

（5.600 ～ 5.640 GHzを除く）

● 5.745 ～ 5.825 GHz、5チャネル

Z（Z規制ドメイン）:

● 2.412 ～ 2.462 GHz、11チャネル

● 5.180 ～ 5.320 GHz、8チャネル

● 5.500 ～ 5.700 GHz、8チャネル

（5.600 ～ 5.640 GHzを除く）

● 5.745 ～ 5.825 GHz、5チャネル

注：これは規制ドメインによって異なります。各規制ドメインの詳細については、製品マニュアルを参照してください。

使用可能な送信電力設定

2.4 GHz

最大20 dBm

5 GHz

最大20 dBm

注：最大出力設定は、チャネルおよび各国の規制によって異なります。詳細については、製品マニュアルを参照してください。

内蔵アンテナ

● 2.4 GHz、ゲイン2 dBi

● 5 GHz、ゲイン3 dBi

インジケータ

● ステータスLEDは、ブートローダーステータス、アソシエーションステータス、動作ステータス、ブートローダー警告、およびブートローダーエラーを示します

環境

● Operating

Temperature:0 ° ～ 50 °C(32 ° ～ 104 °F)

湿度：10 ～ 90 %（結露しないこと）

最大高度：40 °C(104 °F)で3000 m（9843フィート）

● 非動作時（保管および輸送）

Temperature:-30 ° ～ 70 °C(-22 ° ～ 158 °F)

湿度：10 ～ 90 %（結露しないこと）

最大高度：25 °C(77 °F)で4500 m（15,000フィート）

システム

● 512 MB DRAM、128 MBフラッシュ

● 710 MHzクアッドコアプロセッサ

PoE出力

● 802.3af:ポートで15.4 W

物理的なセキュリティ

● Kensingtonロックスロット

保証

Cisco Businessの制限付きライフタイムハードウェア保証

コンプライアンス

● 安全性：

UL 60950-1

CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1

UL 2043

IEC 60950-1

EN 60950-1

● 無線承認：

FCC Part 15.247、15.407

RSS-247（カナダ）

EN 300.328、EN 301.893（ヨーロッパ）

ARIB-STD 66（日本）

ARIB-STD T71（日本）

EMIおよび耐障害性（クラスB）

FCC Part 15.107および15.109

ICES-003（カナダ）

VCCI（日本）

EN 301.489-1および–17（ヨーロッパ）

EN 50385

● IEEE標準：

IEEE 802.11a/b/g、802.11n、802.11h、802.11d

IEEE 802.11ac

● セキュリティ：

802.11i、WPA2

802.1X

Advanced Encryption Standard（AES）

● Extensible Authentication Protocol(EAP)タイプ：

EAP-Transport Layer Security(TLS)

EAP-Tunneled TLS(TTLS)またはMicrosoft Challenge Handshake Authentication Protocol Version 2(MSCHAPv2)

Protected EAP(PEAP)v0またはEAP-MSCHAPv2

EAP-Flexible Authentication via Secure Tunneling(FAST)

PEAP v1またはEAP-Generic Token Card(GTC)

EAP-Subscriber Identity Module(SIM)

● マルチメディア：

Wi-Fiマルチメディア(WMM)

● その他：

FCC速報OET-65C

RSS-102

メッシュワイヤレスネットワークの詳細については、次の記事を参照してください。

メッシュの概要 メッシュに関するFAQ リブートのヒント 工場出荷時のデフォルトにリセット ゼロデイ：アプリケーション/Web経由で設定 モバイルアプリとWeb UI シスコビジネスワイヤレスメッシュネットワークのベストプラクティス 許可リスト ソフトウェアの更新 CBWアプリケーションについて理解する トラブルシューティング 時間の設定 赤色LEDのトラブルシューティング ブリッジグループ名