目的

音声自動応答装置は、デバイス内のさまざまな設定の手順を提供します。 これらの手順は、電話機がデバイスに接続されたときに取得されます。このドキュメントでは、SPA3102のInteractive Voice Response(IVR)メニューについて詳しく説明します。

該当するデバイス

・SPA8000

・SPA3102

・SPA9000

・SPA2102

・SPA112

・PAP2T

[Software Version]

・ v6.1.12

音声自動応答装置(IVR)メニュー

[Interactive Voice Response]メニューへのアクセス

ステップ1：音声ゲートウェイのPHONEポートに接続された電話機を使用します。Interactive Voice Response Menu(IVR)には、アナログ電話からのみアクセスできます。

ステップ2：アスタリスク(*)キーを4つ押します。

ステップ3：音声プロンプト「Linksys configuration menu」が表示されるまで待ちます。オプションの後に#（シャープ）キーを入力するか、終了するには電話を切ってください。

ステップ4：次の表に、アクション、コマンド、メニューの選択肢、説明を示します。オプションを選択したら、# （シャープ）キーを押します。メニューを終了するには、電話を切ります。

音声自動応答装置メニュー

注：管理者パスワードが設定されていない場合、またはユーザーがパスワードを変更できる場合は、「パスワードが必要」とマークされた項目には、パスワードは必要ありません。