目的

ダイナミックホストコンフィギュレーションプロトコル(DHCP)は、ネットワーク内のデバイスにIPアドレスを自動的に割り当てるために使用されるプロトコルです。DHCPを使用すると、ネットワーク管理者が各デバイスのIPアドレスを手動で設定する必要がなくなります。SPA122はDHCPサーバとして機能できます。DHCPサーバは、クライアントデバイスにIPアドレスを割り当てます。DHCPサーバ情報ページには、DHCPサーバのステータスが表示されます。これは、トラブルシューティングの際にデバイスの現在のパラメータを見つけ、サーバを改善するための変更を行うために使用できます。このドキュメントでは、SPA100シリーズのDHCPサーバ情報を表示する方法について説明します。

該当するデバイス

・ SPA122アナログ電話アダプタ

[Software Version]

•1.1.0

DHCPサーバ情報のステータスの表示

ステップ1：電話アダプタ設定ユーティリティにログインし、[Status] > [DHCP Server Information]を選択します。「DHCP Server Information」ページが開きます。

ステップ2:[DHCP Server Information]エリアには、次の情報があります。

・ DHCPプール情報

- Client Name:DHCPクライアントのホスト名。

- IP Address：クライアントに割り当てられたIPアドレス。

- MAC Address:DHCPクライアントのMACアドレス。

- Expires Time：現在のDHCPリースの残り時間(HH:MM:SS（時：分：秒）の形式)。タイマーがカウントダウンすると、ページが定期的に新しい値で更新されます。リース時間が経過すると、クライアントに新しいIPアドレスが割り当てられます。

- Interface：クライアントが接続されるインターフェイス。

・ DHCPサーバの詳細

- DHCPサーバ：DHCPサーバのステータス（有効または無効）。

- IP Address/Mask：イーサネット(LAN)インターフェイスのIPアドレスとサブネットマスク。

- DNS Proxy:DNSプロキシサービスの設定（有効または無効）。

- Maximum DHCP Users:DHCPサーバからIPアドレスをリースできるクライアントの最大数。

- IP Address Range:DHCPサーバによって動的に割り当てることができるIPアドレスの範囲。

- Client Lease Time：クライアントが動的に割り当てられたIPアドレスをリースできる最大時間（分）。

- Static DNS:DHCPクライアントが使用する最大3台のDNSサーバのIPアドレス。

– オプション66：オプション66の設定。このオプションを要求するホストにプロビジョニングサーバアドレス情報を提供します。

- TFTPサーバ：プロビジョニングに使用するTFTPサーバのIPアドレス、ホスト名、またはURL。TFTPサーバは、コンフィギュレーションファイルのダウンロードに使用されます。

-Option 67：このオプションを要求するホストに提供される設定/ブートストラップファイル名が含まれます。

- Option 159：このオプションを要求するサーバパラメータを導出するためにクライアントに提供される設定URL。

- Option 160：クライアントに提供される設定URLには、ブートサーバ文字列の設定が含まれています。