目的

SPA122にはイーサネットポートが付属しています。これに対して、SPA112にはイーサネットポートは付属していません。インターネット接続用のWANポートだけです。どちらも非常に似た設定方法を持っています。この記事では、デバイスにアクセスできるようにケーブルを接続する方法の初期設定について説明します。

該当するデバイス

・ SPA112

・ SPA122

[Software Version]

•1.1.0

初期設定

SPA112

ステップ1：デバイスのインターネットポートからブロードバンドネットワークデバイスにイーサネットケーブルを接続します。

ステップ2：デバイスのPHONE 1ポートからアナログ電話に電話ケーブルを接続します。

ステップ3：デバイスのPHONE 2ポートから別のアナログ電話に電話ケーブルを接続します。

ステップ4：デバイスの電源ポートから電源コンセントに電源アダプタを接続します。

ステップ5：デバイスの電源をオンにして、さらに変更を加えるために設定ユーティリティにアクセスします。

SPA122

ステップ1：デバイスのインターネットポートからブロードバンドネットワークデバイスにイーサネットケーブルを接続します。

ステップ2：デバイスのPHONE 1ポートからアナログ電話に電話ケーブルを接続します。

ステップ3：デバイスのPHONE 2ポートから別のアナログ電話に電話ケーブルを接続します。

ステップ4:（オプション）デバイスのイーサネットポートからネットワーク上の別のデバイスにイーサネットネットワークケーブルを接続します。

ステップ5：デバイスの電源ポートから電源コンセントに電源アダプタを接続します。

ステップ6：デバイスの電源をオンにして、さらに変更を加えるために設定ユーティリティにアクセスします。