目的

このドキュメントの目的は、SPA 100シリーズの地域音声設定で、その他のパラメータを設定する方法を示すことです。

該当するデバイス

・ SPA100シリーズアダプタ

[Software Version]

・ 1.3.1 (003)

地域音声のその他のパラメータの設定

ステップ1：電話アダプタ設定ユーティリティにログインし、[Voice] > [Regional]を選択します。[地域]ページが開きます。

ステップ2:[Miscellaneous]セクションまでスクロールします。

ステップ3:[FXS Port Impedance]ドロップダウンリストで、FXSポートの電気インピーダンスを設定します。Foreign Exchange Station(FXS)インターフェイスは、電話機またはファックス機器に直接接続し、呼出音、電圧、およびダイヤルトーンを供給します。オプションは次のとおりです。

•600

•900

・ 600+2.16uF

・ 900+2.16uF

・ 270+750||150nF

・ 220+850||120nF

・ 220+820||115nF

・ 200+600||100nF

ステップ4:[FXS Port Input Gain]フィールドに入力ゲインをdBで入力します。入力ゲインは10進数の3桁まで書き込むことができます。この入力値は、マイクの感度を制御します。範囲は6.000 ～ -12.000です。デフォルトでは–3に設定されています。

ステップ5:[FXS Port Output Gain]フィールドに出力ゲインをdBで入力します。出力ゲインは10進数の3桁まで書き込むことができます。この出力値は、発動時のスピーカの感度を制御する。範囲は6.000 ～ -12.000です。デフォルトでは–3に設定されています。

手順 6：  [DTMF Playback Level]フィールドにローカルDTMF再生レベルをdBmで入力し、最大1桁の10進数で書き込むことができます。デフォルトでは–16.0に設定されています。DTMF（デュアルトーン多重周波数）は、電話機のキーを押したときに電話機に生成される信号で、押された各キーは特定の周波数の2つのトーンを生成します

ステップ7:[DTMF Playback Length]フィールドにローカルDTMF再生時間をミリ秒で入力します。

ステップ8:DTMF再生のツイストレベルをdBminで[DTMF Twist]フィールドに入力します。

ステップ9:[Detect ABCD]ドロップダウンリストから[DTMF ABCD]のローカル検出を有効にするには、[はい]を選択します。

ステップ10:[Playback ABCD]ドロップダウンリストから[OOB DTMF ABCD]のローカル再生を有効にするには、[はい]を選択します。

ステップ11:[発信者ID方式(Caller ID Method)]ドロップダウンリストから、コールに適用する発信者ID方式を選択します。次のオプションを使用できます。

・ベルコア（中国、北米）:CID、CIDCW、VMWI。最初のリングの後に送信されるFSK（最初のリングの後に送信されるETSI FSKと同じ）（極性反転またはDTASなし）。

・ DTMF（フィンランド、スウェーデン）:CIDのみ。DTMFは、極性反転（およびDTASなし）の後、最初のリングの前に送信されます。

・ DTMF（デンマーク）:CIDのみ。DTMFは、極性の反転がなく、DTASのない最初のリングの前に送信されます。

・ ETSI DTMF:CIDのみ。DTASの後（および極性反転なし）および最初のリングの前に送信されるDTMF。

・ PR付きETSI DTMF:CIDのみ。DTMFは、極性反転とDTASの後、および最初のリングの前に送信されます。

・ ETSI DTMF After Ring — CIDのみ。最初のリングの後に送信されるDTMF（極性反転またはDTASなし）。

・ ETSI FSK:CID、CIDCW、およびVMWI。FSKはDTASの後（ただし、極性反転は行わない）、最初のリングの前に送信されます。CIDCWのDTASの後、CPEからのACKを待機します。

・ PR付きETSI FSK（英国）:CID、CIDCW、VMWI。FSKは、極性反転とDTASの後、および最初のリングの前に送信されます。CIDCWのDTASの後、CPEからのACKを待機します。極性反転は、機器がオンフックの場合にのみ適用されます。

・ PR付きDTMF（デンマーク）:CIDのみ。DTMFは、極性反転（およびDTASなし）の後、最初のリングの前に送信されます。

注：デフォルトはBellcore（中国、N.Amer）です。

ステップ12:[FXS Port Power Limit]ドロップダウンリストから、フィールドの値を選択します。選択肢は1 ～ 8です。デフォルトは3です。

ステップ13:[Caller ID FSK]ドロップダウンリストから、コールに適用する発信者ID FSK標準を選択します。デフォルトはベル202です。

ステップ14:[Feature Invocation Method]ドロップダウンリストから、機能の呼び出しに使用する方法を選択します。オプションは、[既定]または[スウェーデン]です。デフォルトは[Default]です。

ステップ15:[送信(Submit)]をクリックして、設定変更を保存します。