目的

Foreign eXchange Station(FXS)ポートの極性設定を使用して、RJ-11ジャックとルータの音声ポート間のエンドツーエンド接続がストレート接続になるように、FXSポートの極性を順方向または逆方向に設定します。

注：デフォルトでは、極性は前方に設定されています。コールが接続またはアクティブなコールがドロップされた時点で値を変更すると、回線の極性が反転するときにユーザにクリックサウンドが聞こえます。

このドキュメントの目的は、SPA100シリーズの電話アダプタでFXSポートを設定する方法を説明することです。

該当するデバイス

・ SPA100シリーズ

FXSポート極性設定の設定

ステップ1：電話アダプタ設定ユーティリティで、[Voice] > [Line 1 / Line 2]を選択します。[Line]ページが開きます。

ステップ2:[FXS Port Polarity Configuration]領域までスクロールダウンします。

ステップ3:[Idle Polarity] フィールドで、コールを接続する前に設定する極性をドロップダウンメニューから選択します。可能な値は、[Forward]または[Reverse]です。デフォルト値は[転送]です。

ステップ4:[Caller Conn Polarity] フィールドで、アウトバウンドコールの接続後に設定する極性をドロップダウンメニューから選択します。可能な値は、[Forward]または[Reverse]です。デフォルト値は[転送]です。

ステップ5:[Callee Conn Polarity] フィールドで、着信コールの接続後に設定する極性をドロップダウンメニューから選択します。可能な値は、[Forward]または[Reverse]です。デフォルト値は[転送]です。

ステップ6:[Submit]をクリックして、設定を保存します。