目的

加入者情報は、ユーザが回線の両端にいることを知るために使用されます。この機能を使用すると、2人のユーザ間の通信が容易になります。この記事では、SPA100シリーズアナログ電話アダプタの加入者情報を設定する方法について説明します。

該当するデバイス

・ SPA112

・ SPA122

[Software Version]

・ 1.3.2 (014)

加入者情報の設定

ステップ1：電話アダプタ設定ユーティリティにログインし、[Voice] > [Line1]または[Line2]を選択します。[Line 1]ページが開きます。

注：回線1で作成された加入者情報の設定は、回線2に適用されます。

ステップ2:[Display Name（表示名）]フィールドに発信者IDの名前を入力します。

ステップ3:[User ID（ユーザID）]フィールドにユーザIDを入力します。

ステップ4:[Password]フィールドにパスワードを入力します。

ステップ5:（オプション）[Use Auth ID]ドロップダウンリストで[Yes]を選択し、SIP認証の認証IDとパスワードを入力します。それ以外の場合は、[No]を選択してユーザIDとパスワードを使用します。

注：[いいえ(No)]を選択した場合は、ステップ7に進みます。

ステップ6:[Auth ID]フィールドにSIP認証の認証IDを入力します。

ステップ7:[Resident Online Number（常駐オンライン番号）]フィールドに有効なSkypeオンライン番号を入力して、Skype番号に発信されたコールで電話が鳴るようにします。

ステップ8：必要な推奨設定が完了した場合は[送信]をクリックし、新しい必須情報を表示するには[更新]をクリックします。