目的

Streaming Audio Server(SAS)機能を使用すると、任意の回線にオーディオソースを接続し、それをストリーミングオーディオソースデバイスとして使用できます。

この記事の目的は、SPA100シリーズの電話アダプタで音声回線（回線1および回線2）のストリーミングオーディオサーバの設定を行う方法を説明することです。

該当するデバイス

・ SPA100シリーズ

[Software Version]

・ 1.3.2 (014)

音声回線のSAS設定の構成

ステップ1：電話アダプタ設定ユーティリティにログインし、[Voice] > [Line 1 / Line 2]を選択します。[Line]ページが開きます。

ステップ2：フィールドの[SAS Enable]ドロップダウンリストからストリーミングオーディオ機能を有効にするには、[はい]を選択します。この回線を有効にすると、発信コールには使用できません。ユーザは、着信コールに自動応答し、音声Real Time Transfer Protocol(RTP)パケットを発信者にストリーミングできます。

ステップ3：ストリーミングオーディオサーバがセッション更新パケットを送信する間隔を入力します。この間隔は、SAS DLGの更新間隔フィールドにSession Initiation Protocol(SIP)と入力します。この機能は、発信者への接続がアクティブであるかどうかを判別するためのメッセージを送信します。範囲は0 ～ 255秒です。デフォルト値は 30 秒です。

ステップ4:[SAS Inbound RTP Sink]フィールドに、RTPシンクの完全修飾ドメイン名(FQDN)またはIPアドレスを入力します。この値は、クライアントからの着信INVITEメッセージに応答するために、セッション記述プロトコル(SDP)のSAS回線で使用されます。

注：この値が0と指定されていない場合、SDPでc = 0.0.0.0およびa = sendonlyが使用され、SASクライアントにこのSAS回線にRTPを送信しないように指示されます。ゼロ以外の値を指定すると、 a = sendrecvとSASクライアントは指定されたアドレスに音声をストリーミングします。値が$IPの場合、SAS回線自身のIPアドレスがc =行とa = sendrecvで使用されます。この場合、SASクライアントはRTPパケットをSAS回線にストリームします。

ステップ5:[送信]をクリックして、設定を保存します。