目的

SPA100シリーズアナログ電話アダプタのファームウェアアップグレードは、デバイスのパフォーマンスを向上させ、最新の状態に維持するために使用されます。

このドキュメントの目的は、SPA100シリーズアナログ電話アダプタのファームウェアアップグレードの設定方法を説明することです。

該当するデバイス

・ SPA112

・ SPA122

[Software Version]

・ 1.3.2-XU(014)

ソフトウェアダウンロードURL

SPA100シリーズ

Firmware Upgrade

ステップ1：シスコのWebページにアクセスし、最新のファームウェアバージョンをダウンロードします。これは.Zipファイルに含まれています。

ステップ2:[Phone Adapter Configuration Utility]ページにログインし、[Administration] > [Firmware Upgrade]を選択します。「ファームウェアのアップグレード」ページが開きます。

ステップ3:[ファイルの選択]をクリックして、コンピュータから.Zip更新ファイルを選択します。

ステップ4:.Zipファイルから.binをクリックします

ステップ5:[Upgrade]をクリックします。

ファームウェアのアップグレード中に警告メッセージが表示されます。

ステップ6：ファームウェアが正常に更新され、SPA122が再起動することを通知するメッセージが表示されます。

ステップ7：ユーザがログインページに戻ります。このページでは、ユーザー名とパスワードのフィールドが必須になっています。

ステップ8：ファームウェアが正常に更新されたら、[Phone Adapter Configuration Utility]ページにログインし、[Voice] > [Provisioning]を選択します。[プロビジョニング]ページが開きます。

ステップ9:[Firmware Upgrade]領域まで下にスクロールします。

ステップ10:[Upgrade Enable]ドロップダウンリストから[yes]を選択し、ファームウェアアップグレード操作を有効にします。

ステップ11：アップグレードエラーの再試行遅延フィールドに値を入力し、アップグレードが失敗した場合の再試行間隔を設定します。デフォルト値は 3600 秒です。

ステップ12:[Downgrade Rev Limit]フィールドに値を入力します。これにより、ファームウェアのアップグレードまたはダウングレード中に、許容されるバージョン番号に対する制限が適用されます。デフォルト設定は空です。

注：ファームウェアのアップグレード操作を完了するには、ファームウェアバージョンがこのフィールド以上である必要があります。

ステップ13:[アップグレードルール]フィールドに値を入力します。このパラメータは、アップグレード条件および関連するファームウェアURLを定義します。デフォルト設定は空です。

ステップ14:[ログアップグレード要求メッセージ]フィールドの値を入力します。これは、ファームウェアのアップグレードの開始時に発行されるsyslogメッセージです。

ステップ15:[Log Upgrade Success Msg]フィールドの値を入力します。これは、ファームウェアのアップグレード試行が正常に完了した後に発行されるsyslogメッセージです。

ステップ16:[Log Upgrade Failure Msg]フィールドに値を入力します。これは、ファームウェアのアップグレード失敗後に発行されるsyslogメッセージです。

ステップ17:[License Keys]フィールドは、現在SPA100シリーズATAでは使用されていません。

ステップ18:[送信]をクリックして、設定を保存します。