目的

インターネットの設定は、インターネット接続の設定や、デバイスがインターネットに接続する方法の設定に役立ちます。インターネット設定を設定すると、ISPはインターネットのアクティビティを提供および監視して、効率的な接続を確保することもできます。SPA100シリーズをインターネットに接続するには、次の3種類の接続があります。DHCP、スタティックIP、およびPPPoE。デフォルトでは、SPA100シリーズはDHCP経由で接続します。

このドキュメントの目的は、SPA100シリーズの電話アダプタでインターネット設定を行う方法を説明することです。

該当するデバイス

・ SPA100シリーズ

[Software Version]

・ v1.1.0

インターネット設定の構成

ステップ1:Web構成ユーティリティにログインし、[Network Setup] > [Basic Setup] > [Internet Settings]を選択します。[インターネット設定]ページが開きます。

DHCP（自動設定）設定

ステップ1:ISPがダイナミックIPアドレスを提供する場合は、[接続タイプ(Connection Type)]ドロップダウンリストから[自動設定 – DHCP]を選択します。

ステップ2:[Maximum Transmission Unit (MTU)]フィールドに、ネットワーク伝送で可能な最大プロトコルデータユニット（バイト）を入力します。可能な値は次のとおりです。

・ Auto：アナログ電話アダプタ(ATA)で適切な値を選択するには、このオプションを選択します。

・手動：このオプションを選択して、値を入力します。範囲は 576 ～ 1500 バイトです。

ステップ3:（オプション）[Host Name]フィールドにATAの名前を入力します。デフォルト値は、デバイスのモデル番号です。

ステップ4:（オプション）[ドメイン名(Domain Name)]フィールドに、ISPが指定したドメイン名を入力します。それ以外の場合は、フィールドを空白のままにします。

ステップ5:（オプション）[DNS Server Order]フィールドで、デバイスがインターネット接続を確認する順序を選択します。可能な値は次のとおりです。

・手動：デバイスが適切な手動インターネット設定をチェックします。

・ DHCP - Manual – デバイスは最初にDHCP接続をチェックし、接続の問題が発生した場合はユーザによる手動インターネット設定をチェックします。

・ Manual - DHCP：デバイスは最初にユーザによる手動インターネット設定をチェックし、接続の問題が発生した場合は後でDHCP接続をチェックします。

ステップ6:（オプション） DHCPクライアントが使用するプライマリDNSを[プライマリDNS]フィールドに入力します。

ステップ7:（オプション） DHCPクライアントが使用するセカンダリDNSを[セカンダリDNS]フィールドに入力します。

ステップ8:[Submit]をクリックして、設定を保存します。

スタティックIP設定

ステップ1:ISPが静的IPアドレスを提供する場合は、[接続の種類]ドロップダウンリストから[静的IP]を選択します。

ステップ2:[Internet IP Address] フィールドに、ISPによってアカウントに割り当てられたIPアドレスを入力します。

ステップ3:[Subnet Mask] フィールドに、ISPによってアカウントに割り当てられたサブネットマスクを入力します。

ステップ4:[Default Gateway] フィールドに、ISPから提供されたゲートウェイIPアドレスを入力します。

ステップ5:[Maximum Transmission Unit (MTU)]フィールドに、ネットワーク伝送で可能な最大プロトコルデータユニット（バイト）を入力します。可能な値は次のとおりです。

・ Auto：アナログ電話アダプタ(ATA)で適切な値を選択するには、このオプションを選択します。

・手動：このオプションを選択して、値を入力します。範囲は 576 ～ 1500 バイトです。

ステップ6:（オプション）[Host Name]フィールドにATAの名前を入力します。デフォルト値は、デバイスのモデル番号です。

ステップ7:（オプション）[ドメイン名(Domain Name)]フィールドに、ISPが指定したドメイン名を入力します。それ以外の場合は、フィールドを空白のままにします。

ステップ8:（オプション）[DNS Server Order]フィールドで、デバイスがインターネット接続を確認する順序を選択します。可能な値は次のとおりです。

・手動：デバイスが適切な手動インターネット設定をチェックします。

・ DHCP - Manual – デバイスは最初にDHCP接続をチェックし、接続の問題が発生した場合はユーザによる手動インターネット設定をチェックします。

・ Manual - DHCP：デバイスは最初にユーザによる手動インターネット設定をチェックし、接続の問題が発生した場合は後でDHCP接続をチェックします。

ステップ9:（オプション） DHCPクライアントが使用するプライマリDNSを[プライマリDNS]フィールドに入力します。

ステップ10:（オプション） DHCPクライアントが使用するセカンダリDNSを[セカンダリDNS]フィールドに入力します。

ステップ11:[送信(Submit)]をクリックして設定を保存します。

PPPoE（DSLサービス）の設定

ステップ1:[Connection Type]ドロップダウンリストから、ISPがDSLをベースとして、Point-to-Point Protocol over Ethernet(PPPoE)を使用して接続する場合は、[PPPoE]を選択します。

ステップ2:[Username] フィールドに、PPPoE接続を介してISPネットワークにログインするために使用するユーザ名を入力します。

ステップ3:[Password] フィールドに、PPPoE接続を介してISPネットワークにログインするために使用するパスワードを入力します。

ステップ4:[Service Name] フィールドに、ISPが提供するサービスの名前を入力します。

ステップ5:（オプション）Connect On Demandラジオ・ボタンをクリックします。[Connect On Demand]フィールドに、インターネット接続が切断されるまでの最大アイドル時間（非アクティブ時間）を入力します。最大アイドル時間の範囲は1 ～ 9999分です。デフォルト値は 5 分です。それ以外の場合は、ATAをインターネットに無期限に接続する場合は、[Keep Alive]オプションボタンをクリックします。

ステップ6:[Maximum Transmission Unit (MTU)]フィールドに、ネットワーク伝送で可能な最大プロトコルデータユニット（バイト）を入力します。可能な値は次のとおりです。

・ Auto：アナログ電話アダプタ(ATA)で適切な値を選択するには、このオプションを選択します。

・手動：このオプションを選択して、値を入力します。範囲は 576 ～ 1500 バイトです。

ステップ7:（オプション）[Host Name]フィールドにATAの名前を入力します。デフォルト値は、デバイスのモデル番号です。

ステップ8:（オプション）[ドメイン名(Domain Name)]フィールドに、ISPが指定したドメイン名を入力します。それ以外の場合は、フィールドを空白のままにします。

ステップ9:（オプション）[DNS Server Order]フィールドで、デバイスがインターネット接続を確認する順序を選択します。可能な値は次のとおりです。

・手動：デバイスが適切な手動インターネット設定をチェックします。

・ DHCP - Manual – デバイスは最初にDHCP接続をチェックし、接続の問題が発生した場合はユーザによる手動インターネット設定をチェックします。

・ Manual - DHCP：デバイスは最初にユーザによる手動インターネット設定をチェックし、接続の問題が発生した場合は後でDHCP接続をチェックします。

ステップ10:（オプション） DHCPクライアントが使用するプライマリDNSを[プライマリDNS]フィールドに入力します。

ステップ11:（オプション） DHCPクライアントが使用するセカンダリDNSを[セカンダリDNS]フィールドに入力します。

ステップ12:[送信(Submit)]をクリックして設定を保存します。