目的

SPA100シリーズには、PHONE1とPHONE2の2つの電話回線ポートがあります。各回線は特定のユーザに割り当てることができます。SPA100シリーズの設定ユーティリティには、各電話回線のユーザの設定オプションが用意されています。この記事は、コール転送、選択的コール転送、スピードダイヤル、および呼出音の設定を含むすべてのユーザ設定のパッケージです。これらの設定はすべて、管理者が効果的に作業し、設定後の時間を節約するために必要です。この記事では、これらの設定と設定方法について詳しく説明します。

該当するデバイス

・ SPA100シリーズ

[Software Version]

・ v1.2.1(004)

ユーザ設定

注：これらの設定は、GUIの[ユーザ2]ページでも設定できます。会議の設定

ステップ1:Web構成ユーティリティにログインし、[Voice] > [User1]を選択します。[User 1]ページが開きます。

注：管理者は、最初に[Line 1]ページでそれぞれの設定を有効にし、次に[User 1]ページでその指定フィールドの番号を入力して、機能を正しく動作させる必要があります。ユーザ1ページの[Call Forward Settings]セクションを設定する前に、[Line 1]ページの補足サービスサブスクリプションセクションで[Cfwd All Serv]、[Cfwd Busy Serv]、および[Cfwd No Ans Serv]を有効にします。

ステップ2:[ユーザ1]ページで、ページの[不在転送の設定]セクションまでスクロールします。

・ Cfwd All Dest:[Line 1]ページで[Cfwd All Serv]フィールドが有効になっている場合は、管理者がすべてのコールを転送したい電話番号を[Cfwd All Dest]フィールドに入力します。

・[Cwd Busy Dest]:[Line 1]ページで[Cfwd Busy Serv]フィールドが有効になっている場合は、[Cfwd Busy Dest]フィールドに電話回線が使用中の場合に管理者がすべてのコールを転送したい電話番号を入力します。

・ Cfwd No Ans Dest:[Line 1]ページで[Cfwd No Ans Serv]フィールドが有効になっている場合は、[Cfwd No Ans Dest]フィールドに着信者番号からの応答がない場合に、管理者がすべてのコールを転送したい電話番号を入力します。

・ Cfwd No Ans Delay:[Cfwd No Ans Delay]フィールドに、着信者番号からの応答がない場合にコールが転送されるまでの遅延時間（秒）を入力します。指定された時間だけ待機し、応答がなければコールは転送されます。デフォルト設定は20秒です。

注：選択的な自動転送の設定も、このデバイスで有効にできます。この機能を使用すると、指定された番号からのコールが目的の宛先番号に転送されます。最大8コールを目的の宛先番号に転送できます。

ステップ 3：  ページの[Selective Call Forward Settings]セクションに移動します。

・ Cfwd Sel1-8 Caller:[Cfwd Sel1 Caller]フィールドに、管理者がコールを別の番号に転送するために指定した番号を入力します。

・ Cfwd Sel1-8 Dest：ステップ2で指定した番号でコールがコールされたときに管理者がコールを転送する宛先番号を、[Cfwd Sel1 Dest]フィールドに入力します。

・ Cfwd Last Caller：コール転送アクティベーションコードを使用してCfwd Last Destにアクティブに転送される発信者番号をこのフィールドに入力します。

・ Cfwd Last Dest：このフィールドにCfwd Last Callerパラメータの転送番号を入力します。

・ [最後の発信者をブロック(Block Last Caller)]:[最後の発信者をブロック(Block Last Caller Service)]でブロックされた発信者のIDを、このフィールドに入力します。

・ Accept Last Caller：このフィールドに、Accept Last Caller Serviceで受け入れた発信者のIDを入力します。

ステップ4：ページの[Speed Dial Settings]セクションに移動します。

・スピードダイヤル2-9：フィールド[スピードダイヤル2-9]に、対応するボタン番号にマッピングする電話番号を入力します。スピードダイヤル番号1スロットはボイスメール用に予約されています。

ステップ5：ページの[Supplementary Service Settings]セクションに移動します。

・ [CW設定(CW Setting)]：ドロップダウンリストから[はい(yes)]または[いいえ(no)]を選択し、すべてのコールのコールウェイティングを使用します。デフォルトはyesに設定されています。

・ Block CID Setting：ドロップダウンリストから[yes]または[no]を選択して、すべてのコールの発信者IDをブロックします。デフォルトはnoに設定されています。

・ Block ANC Setting：ドロップダウンリストから[yes]または[no]を選択して、匿名コールをブロックします。デフォルトはnoに設定されています。

・ [DND設定(DND Setting)]：ドロップダウンリストから[はい(yes)]または[いいえ(no)]を選択し、[サイレント(DND (Do Not Disturb)]オプションを使用します。デフォルトはnoに設定されています。

・ CID Setting：ドロップダウンリストから[yes]または[no]を選択して、発信者ID生成オプションを使用します。デフォルトはyesに設定されています。

・ [CWID設定(CWID Setting)]：ドロップダウンリストから[はい(yes)]または[いいえ(no)]を選択して、コールウェイティング発信者ID生成を使用します。デフォルトはyesに設定されています。

・ Dist Ring Setting：ドロップダウンリストから[yes]または[no]を選択して、固有呼び出し音を使用します。デフォルトはyesに設定されています。

・ Secure Call Setting：ドロップダウンリストから[yes]または[no]を選択します。yesに設定すると、すべての発信コールがセキュアになり、ユーザは*19をダイヤルしてコールのセキュリティを無効にできます。noに設定すると、すべての発信コールがセキュアではなく、ユーザは*18をダイヤルしてセキュアなコールを発信できます。

注：この設定は、回線インターフェイスでSecure Call Servがyesに設定されている場合にのみ機能します。

・ Message Waiting：ドロップダウンメニューから[yes]または[no]を選択します。yesに設定すると、スタッタートーンとVMWI信号がアクティブになります。デフォルトはnoに設定されています。

・ Accept Media Loopback Request：ドロップダウンリストから[never]、[automatic]、または[manual]を選択します。[not]を選択すると、ループバックコールは受け入れられません。[自動]を選択すると、呼び出し音を鳴らさずに自動的にコールを受け入れます。[manual]を選択すると、電話が鳴り、ループバックが開始する前にコールを手動で選択する必要があります。デフォルトは自動に設定されています。

・ Media Loopback Mode：ドロップダウンリストから、メディアループバックを要求するコールを発信するときにローカルで想定するループバックモードを選択します。オプションは、ソースとミラーです。デフォルトはsourceに設定されています。

・ Media Loopback Type：ドロップダウンリストから、メディアループバック操作を要求するコールを発信するときにローカルで想定するループバックタイプを選択します。オプションは、メディアとパケットです。デフォルトはmediaに設定されています。

ステップ6：ページの[Distinctive Ring Settings]セクションに移動します。

・ Ring1 - 8 Caller：これらのフィールドに、最大8人の発信者に対して固有呼び出し音を再生する発信者番号パターンを入力します。

ステップ7：ページの[Ring Settings]セクションに移動します。

・ Default Ring：ドロップダウンリストからデフォルトのリングパターンを選択します。デフォルトは 1 回に設定されます。

・ Default CWT：ドロップダウンリストからデフォルトのCWT（コールウェイティング）パターンを選択します。デフォルトは 1 回に設定されます。

・ [保留リマインダリング(Hold Reminder Ring)]：ドロップダウンリストから、電話機がオンフックのときに保留コールをリマインダするための呼び出しパターンを選択します。デフォルトは 8 回に設定されます。

・ [Call Back Ring]：ドロップダウンリストから選択します。コールバック通知の呼び出しパターンです。デフォルトは 7 回に設定されます。

・ Cfwd Ring Splash Len：このフィールドに、コールの転送時のリングスプラッシュの継続時間（0 ～ 10.0秒）を入力します。 デフォルト値は0に設定されています。

・ Cblk Ring Splash Len：コールがブロックされたときのリングスプラッシュの継続時間（0 ～ 10.0秒）をこのフィールドに入力します。 デフォルト値は0に設定されています。

・ VMWI Ring Policy：ドロップダウンリストから、このフィールドの次のいずれかのオプションを選択します。デフォルトは[New VM Available]に設定されています。

- [New VM Available]:[New VM Available]を選択すると、新しいボイスメッセージがある限り、リングスプラッシュが再生されます。

- [新しいVMが使用可能になる(New VM Becomes Available)]：新しいVMが使用可能になると、最初の新しいボイスメッセージが受信された時点でリングスプラッシュが再生されます。

- [新しいVMが到着(New VM Arrives)]:[新しいVMが到着(New VM Arrives)]が選択されている場合、新しいボイスメールメッセージの数が増加すると、リングスプラッシュが再生されます。

・ VMWI Ring Splah Len:VMWI信号が適用される前に新しいメッセージが届いたときに、リングスプラッシュの継続時間をこのフィールドに入力します。範囲は0 ～ 10.0秒です。デフォルト値は0に設定されています。

・ Ring On No New Vm：ドロップダウンリストからyesまたはnoを選択します。yesを選択すると、ボイスメールサーバがSIP NOTIFYメッセージをATAに送信したときに、ATAはリングスプラッシュを再生し、すべてのボイスメールが読み取られたことを示します。デフォルトはnoに設定されています。

ステップ8:[送信]をクリックして、変更を保存します。