目的

番号が電話番号に割り当てられている場合、管理者は選択的な自動転送設定を使用して、たとえば、ユーザが電話番号を定義した任意の番号に直接呼び出すことができます。たとえば、ユーザが番号を押すと、次のユーザの番号で呼び出し出音音します。この記事では、SPA100シリーズの選択的コール転送設定を設定する手順について説明します。

該当するデバイス

・ SPA112

・ SPA122

[Software Version]

・ 1.3.1 (003)

選択的コール転送設定

ステップ1：電話アダプタのWeb設定ユーティリティにログインし、[Voice] > [User]を選択します。「ユーザー」ページが開きます。

ステップ2：特定の電話番号に転送する（公衆電話交換網）のPSTN発信者番号または発信者IDを[Cfwd Sel Caller]フィールドに入力します。

注：管理者が特定の番号と一致させたい場合は、その番号の横に*を付けて入力します。これにより、その番号は管理者の仕様と一致します。管理者が数値を入力する必要があり、正確な数値を入力しない場合は、不明な数値を置き換えることができます。

ステップ3:[Cfwd Sel Dest]フィールドに電話番号の宛先を入力し、PSTN発信者の照合または発信者IDを転送します。

ステップ4：特定の電話番号に転送する最後の発信者番号を[最後の発信者の検索]フィールドに入力します。

ステップ5：特定の電話番号に転送する最後の宛先番号を[最後の宛先に転送]フィールドに入力します。

ステップ6:VoIPゲートウェイでブロックする最後の発信者をブロックするフィールドにPSTN発信者番号を入力します。

ステップ7：特定のVoIP番号に転送する[最後の発信者を受け入れる(Accept Last Caller)]フィールドにPSTN発信者番号を入力します。

ステップ8:[送信(Submit)]をクリックして設定を保存するか、設定を更新する必要がある場合は[更新(Refresh)]をクリックします。