目的

[音声システム]ページを使用して、一般的な音声システム設定を構成できます。これには、起動遅延とロギングが含まれます。管理者は、このページでsyslogサーバを介したロギングを有効にして、IPアドレスが割り当てられた特定のsyslogサーバにログを送信できるようにします。この記事では、SPA100シリーズ電話アダプタで音声サービスのシステム設定を行う方法について説明します。

該当するデバイス

・ SPA100シリーズ電話アダプタ

[Software Version]

・ v1.1.0

音声システムの設定

ステップ1:Web構成ユーティリティにログインし、[Voice] > [System]を選択します。「システム」ページが開きます。

ステップ2：ページの[System Configuration（システム設定）]領域までスクロールします。

注：この機能は現在ATAで使用されていないため、[Restricted Access Domains]フィールドには値を入力しないでください。

ステップ3:[IVR Admin Password]フィールドに、接続されたハンドセットを介して組み込みIVRを使用するATAを管理するためのユーザのパスワードを入力します。

ステップ4:[Network Startup Delay]は、ATAがネットワークを再起動するまで待機する時間間隔です。[ネットワークスタートアップ遅延]フィールドに、スタートアップ遅延の目的の値を入力します。デフォルト値は 3 です。

ステップ5：ページの[Miscellaneous Settings]領域までスクロールします。

ステップ6：存続可能時間(TTL)は、DNSサーバがDNSレコードをキャッシュする機能を指します。これは、特定のホストのDNSレコードがホストの同じIPアドレスを検出した後、DNSサーバのキャッシュメモリに残る時間です。[DNS Query TTL Ignore]ドロップダウンリストから[Yes]を選択し、DNSクエリTTLを無視します。それ以外の場合は、[いいえ]を選択できます。

ステップ7：システムメッセージの送信先となるsyslogサーバのIPアドレスを[Syslog Server]フィールドに入力します。SyslogサーバとDebugサーバの両方を指定すると、SyslogメッセージもDebugサーバに記録されます。

ステップ8：システムメッセージの送信先となる[デバッグサーバ]フィールドに、デバッグサーバーのIPアドレスを入力します。  これにより、サーバはデバッグ情報をロギングできます。詳細出力のレベルは、デバッグレベルパラメータの設定によって異なります。

ステップ9:[Debug Level]ドロップダウンリストからデバッグレベルを選択します。デバッグレベルが高いほど、より多くのデバッグ情報が生成されます。[Possible]オプションは次のとおりです。

・ 0：デバッグ情報は生成されません。これがデフォルト値です。

・ 1、2、および3：音声ポートのみに関連するメッセージを生成します。

・ 3+Router：音声コンポーネントとルータコンポーネントの両方のデバッグコンテンツを生成します。

ステップ10:[送信(Submit)]をクリックして設定を保存します。