目的

この記事では、SPA122でDHCPサーバとクライアントの情報を表示する方法について説明します。

該当するデバイス

・ SPA122

SPA122のDHCPサーバ情報

ステップ1:SPA122設定ユーティリティで、[Status] > [DHCP Server Information] を選択し、DHCPサーバとクライアントに関する情報を表示します。

DHCPプール情報

・ Client Name — DHCPクライアントのホスト名。

・ IPアドレス：クライアントにリースされたIPアドレス。

・ MACアドレス：DHCPクライアントのMACアドレス。

・ Expires Time：現在のDHCPリースの残り時間(HH:MM:SS（時：分：秒）の形式)。タイマーがカウントダウンすると、ページが定期的に新しい値で更新されます。

・インターフェイス：クライアントが接続されるインターフェイス。

DHCPサーバの詳細

・ DHCPサーバ – DHCPサーバのステータス。[Enabled]または[Disabled]になります。

・ IPアドレス/マスク：イーサネット(LAN)インターフェイスのIPアドレスとサブネットマスク。

・ DNSプロキシ – DNSプロキシサービスの設定。[Enabled]または[Disabled]になります。

・ Maximum DHCP Users:DHCPサーバからIPアドレスをリースできるクライアントの最大数。

・ IPアドレス範囲：DHCPサーバによって動的に割り当てることができるIPアドレスの範囲。

・クライアントリース時間：クライアントが動的に割り当てられたIPアドレスをリースできる最大時間（分）。

・ Static DNS:DHCPクライアントが使用する最大3台のDNSサーバのIPアドレス。

・ワイヤレスRXパケット：ワイヤレスネットワークを介して受信されたパケットの数。