目的

Dynamic Host Configuration Protocol(DHCP)は、ネットワーク上のデバイスのIPアドレスを自動的に設定して、相互に通信できるようにするネットワークコンフィギュレーションプロトコルです。DHCPは、プールからホストにIPアドレスを割り当てます。ネットワークに接続するには、デバイスに識別用のIPアドレスが必要です。また、管理者がWeb設定ユーティリティにアクセスして変更できるようにする必要があります。

このドキュメントの目的は、SPA122電話アダプタでネットワーク設定を設定する方法を説明することです。

該当するデバイス

・ SPA122

[Software Version]

・ v1.3.2 (014)

ネットワーク設定

ステップ1：電話アダプタ設定ユーティリティにログインし、[Network Setup] > [Basic Setup] > [Network Settings]を選択します。[Network Setting]ページが開きます。

ルータIP

ルータIPは、SPA122をローカルネットワークに接続するために使用されます。

ステップ1:[Local IP Address]フィールドにSPA122のLAN IPアドレスを入力します。SPA122のデフォルトIPアドレスは192.168.15.1です。

ステップ2:[Subnet Mask]ドロップダウンリストから、ローカルネットワークのサブネットマスクを選択します。

DHCPサーバの設定

ステップ1:[Enabled]ラジオ・ボタンをクリックしてDHCPサーバを有効にするか、[Disabled]ラジオ・ボタンをクリックして[DHCP Server]フィールドでこの機能を無効にします。SPA122は、組み込みのDHCPサーバを使用して、接続されたデバイスにIPアドレスを動的に割り当てることができます。この機能を無効にする場合は、ステップ12に進みます。

ステップ2:[Show DHCP Reservation]をクリックして、DHCPクライアントリストを表示および管理します。DHCP予約リストが表示されます。

注：別の種類のクライアントを追加するには、「DHCP予約」のセクションを参照してください。

ステップ3:[Default Gateway]フィールドに、DHCPクライアントが使用するデフォルトゲートウェイのIPアドレスを入力します。デフォルトでは、SPA122のイーサネット(LAN)インターフェイスのIPアドレスです。デフォルトゲートウェイは、ネットワークと通信するためにデバイスに割り当てられたIPです。

ステップ4：開始IPアドレスを入力して、DHCPサーバによって動的に割り当てられるアドレスの範囲を[開始IPアドレス]フィールドに指定します。

ステップ5:[Maximum DHCP Users]フィールドに、DHCPサーバからDHCPアドレスをリースできる最大DHCPユーザーを入力します。

注： SPA122は、Web閲覧や電子メールの表示など、ビジネス関連のタスクのために、接続された最大5台のコンピュータをサポートできます。SPA122は、ストリーミング音楽、ビデオ、ゲーム、またはその他のネットワークトラフィックを大量に消費するタスクをサポートするように設計されていません。

ステップ6:[Client Lease Time]フィールドに、動的に割り当てられたIPアドレスをユーザーが使用できる時間(分)を入力します。この時間が経過すると、クライアントデバイスはDHCPリースの更新を要求する必要があります。

ステップ7:[Option 66]ドロップダウンリストから、ホストを割り当てるプロビジョニング情報のタイプを選択します。オプション66は、プロビジョニングサーバのIPアドレスに関するホスト情報を示します。サーバ情報は、3つの方法のいずれかで定義できます。

・ None :SPA122は独自のTrivial File Transfer Protocol(TFTP)サーバを使用してプロビジョニングファイルをソースするため、自身のローカルIPアドレスをクライアントに返します。TFTPは管理が非常に簡単であり、情報を受信するユーザに認証を提供しません。

・ Remote TFTP Server：デバイスは、クライアントが要求するリモートプロビジョニングサーバにリンクされ、リモートTFTPサーバ情報を提供します。

・ Manual TFTP Server：サーバアドレスを手動で設定できます。このオプションを使用するには、クライアントがプロビジョニングサーバ情報にアクセスする前に、認証が必要です。

注：ステップ7で[Manual TFTP Server]を選択した場合は、[TFTP server]フィールドにTFTPサーバのIPアドレス、名前、またはURLを入力します。

ステップ8:[Option 67]フィールドに、クライアントに割り当てる構成を入力します。このオプションは、クライアントがファイルに対する適切なTFTP要求を形成できるように、オプション66と組み合わせて使用されます。

ステップ9:[Option 159]フィールドに、URLクライアントに割り当てる構成を入力します。オプション159 URLは、DNSを使用できないクライアントのIPアドレスを使用して、プロトコルとパスの情報を定義します。

ステップ10:[オプション160]フィールドに、DNSドメインを使用しているクライアントに割り当てる構成を入力します。オプション160 URLは、DNSを使用できるクライアントの完全修飾ドメイン名を使用して、プロトコルとパスの情報を定義します。

ステップ11:[有効(Enabled)]ラジオボタンをクリックしてDNSプロキシ機能を有効にするか、[無効(Disabled)]オプションボタンをクリックして無効にします。DNSプロキシが無効な場合、DHCPクライアントはスタティックDNSサーバを使用してDNSサーバ情報を提供されます。DNSプロキシは、インターネットトラフィックを検証し、不正なDNSパケットをブロックするために使用されます。

ステップ12:[送信(Submit)]をクリックして設定を保存します。

DHCP予約

DHCP予約を使用すると、管理者はプールからIPアドレスを予約できます。このアドレスは、MACアドレスを介して登録された特定のホストにのみ割り当てることができます。DHCP予約リストにクライアントを追加するには、2つの方法があります。

ステップ1:[Show DHCP Reservation]をクリックして、DHCPクライアントリストを表示および管理します。DHCP予約リストが表示されます。

現在のDHCPクライアントのスタティックIPアドレスを予約するには、次の手順を実行します。

ステップ1:[Select Clients from DHCP Tables]リストでクライアントのチェックボックスをオンにします。

ステップ2:[Add Clients]をクリックします。選択したクライアントが[Clients Already Reserved]リストに追加されます。これらのクライアントには固定IPアドレスが割り当てられます。

[DHCPテーブルからクライアントを選択]リストにないクライアントを追加するには、次の手順に従います。

ステップ1:[Enter Client Name]フィールドにクライアントの名前を入力します

ステップ2:[Assign IP Address]フィールドに、このクライアントに予約するIPアドレスを入力します。

ステップ3：クライアントのMACアドレスを[To This MAC Address]フィールドに入力します。

ステップ4:[Add]をクリックします。

ステップ5:（オプション）[Clients Already Reserved]テーブルからクライアントを削除するには、[Remove]をクリックします。