目的

SPA100シリーズアナログ電話アダプタの呼出音の設定は、特定の呼出音パターンをコール待機、着信コール、コールバック、および保留リマインダに割り当てます。さらに、リング設定は、使用中の各音声サービスに特定のリングトーンを割り当てることにより、提供された電話ポート上のデバイスの音声サービスを強化します。音声サービスには、ボイスメールまたはボイスメッセージが含まれます。この記事では、SPA112またはSPA122のリング設定について説明します。

該当するデバイス

・ SPA112

・ SPA122

[Software Version]

・ 1.3.2 (014)

呼出音の設定

ステップ1：電話アダプタ設定ユーティリティにログインし、[Voice] > [User 1]または[User 2]を選択します。[User 1]または[User 2]ページが開きます。

注：ユーザ1で行った呼出音の設定は、ユーザ2に適用できます。

[呼出音の設定(Ring Settings)]領域で、次の操作を行います。

ステップ2:[Default Ring]ドロップダウンリストから1 ～ 8の任意の値を選択します。これにより、デバイスに接続されている電話機ごとにデフォルトの呼出音パターンが設定されます。

ステップ3:[Default CWT]ドロップダウンリストから1 ～ 8の任意の値を選択します。これにより、デバイスに接続されているすべての電話機のデフォルトのコールウェイティングトーンが設定されます。

ステップ4:[Hold Remainder Ring]ドロップダウンリストから1 ～ 8の任意の値を選択します。これは、電話機がオンフックのときにユーザに通知するために使用する呼出音パターンを設定します。

ステップ5:[Call Back Ring]ドロップダウンリストから1 ～ 8の任意の値を選択します。これにより、コールバック通知の呼び出しパターンが設定されます。

ステップ6:[Cfwd Ring Splash Len]フィールドにコールが転送されたときのリングスプラッシュの継続時間（0 ～ 10秒）を入力します。リングスプラッシュは、コールが転送されたことを通知するために電話機が行う呼び出し音です。

ステップ7:[Cblk Ring Splash Len]フィールドに、コールがブロックされたときのリングスプラッシュの継続時間（0 ～ 10秒）を入力します。

ステップ8:[VMWI Ring Policy]ドロップダウンリストからオプションを選択し、ボイスメールサーバが加入者メールボックスのステータスを識別するために電話アダプタにSIP NOTIFYメッセージを送信するときに再生される呼出音を制御します。

・新しいVMが利用可能 – 新しいボイスメールメッセージがある限り呼び出し。これはデフォルトです。

・ New VM Becomes Available – 最初の新しいボイスメールメッセージを受信すると呼び出し音が鳴ります。

・ New VM Arrives：新しいボイスメールメッセージの数が増えると呼び出し音が鳴ります。

ステップ9:[VMWI Ring Splash Len]フィールドにVMWI信号が適用される前に新しいメッセージが到着した場合のリングスプラッシュの継続時間（0 ～ 10秒）を入力します。

ステップ10:[Ring On No New VM（新しいVMの呼び出し音）]ドロップダウンリストからオプションを選択し、ボイスメールサーバから電話アダプタにSIP NOTIFYメッセージが送信されたときに未開封のボイスメールがないことを通知する呼びび出しをします。

・はい：ボイスメールサーバがSPAにSIP NOTIFYメッセージを送信するときに、未読のボイスメールがないことを示すリングスプラッシュを再生します。VMWIランプをオフにするには、FSK信号の前に短いリングが必要な機器もあります。

・いいえ – 未開封のボイスメールがない場合は、リングスプラッシュを再生しません。

ステップ11:（オプション）設定を更新するには、[更新]をクリックします。

ステップ12:[送信(Submit)]をクリックして設定を保存します。