目的

IPネットワークを介したファックス送信で問題が発生する可能性があります。ファックス完了率を最適化するために、ATA（アナログ電話アダプタ）の複数の設定を調整できます。これらの調整により、ファックス送信のパフォーマンスが向上します。

このドキュメントの目的は、SPA100シリーズアダプタのファックス完了率を最適化するための回線設定の設定方法を説明することです。

該当するデバイス

・ SPA112

・ SPA122

[Software Version]

・ 1.3.2-XU(014)

最適なファックス完了率

ステップ1：電話アダプタ設定ユーティリティにログインし、[Voice] > [Line 1]または[Line 2]を選択します。[Line 1]または[Line 2]ページが開きます。

注：調整が必要な行を選択してください。

ステップ2:[Network Settings]セクションまで下にスクロールします。[Network Jitter level]ドロップダウンリストから[Very High]を選択します。ジッタとは、ネットワークの輻輳、タイミングドリフト、またはルート変更によって発生する、パケットが到着する時間の変動です。ネットワークジッタは、ATAによってジッタバッファサイズがどのように調整されるかを決定します。

ステップ3:[Jitter Buffer Adjustment]ドロップダウンリストから[No]を選択します。これにより、ネットワークジッタレベルが設定値のままになります。

ステップ4:[Call Waiting Serv] ドロップダウンリストから[No]を選択します。これにより、デバイスのコールウェイティングが無効になります。

ステップ5:[Three Way Call Serv]ドロップダウンリストから[No]を選択します。これにより、ユーザは2人のユーザと同時に会話できなくなります。

音声設定

ステップ6:[Audio Configuration]領域までスクロールします。[優先コーデック]ドロップダウンリストから[G.711u]または[G.711a]を選択します。コーデックは、受信者が送信された情報を正確に再現できるプロトコルです。どちらのオプションもコンパンディングに使用されます。コンパンディングでは、信号のダイナミックレンジは送信前に圧縮され、後で拡張されて元の情報がレシーバで再生されます。

・ G.711u — μ-law符号化では、14ビット符号付きリニアオーディオが入力として使用され、その大きさを32増やして、8ビット値に変換します。

・ G.711a:A-lawエンコーディングは、13ビットの符号付きリニアオーディオを取り、8ビット値に変換します。

ステップ7:[Use Pref Codec Only] ドロップダウンリストから[Yes]を選択します。これにより、すべてのコールが優先コーデックのみを使用するようになります。

ステップ8:[Silence Supp Enable] ドロップダウンリストから[No]を選択します。無音圧縮は、ネットワーク上での無音オーディオフレームの送信を回避するために使用されます。この機能は、音声のみが送信されるため、ネットワークの帯域幅を削減します。

ステップ9:[Echo Canc Enable]ドロップダウンリストから[No]を選択します。エコーキャンセル機能は、通信中のエコーを削除するために使用されます。これにより、コールの品質が向上するだけでなく、無音圧縮も向上します。

ステップ10:[FAX Passthru Method]ドロップダウンリストから[ReINVITE]を選択します。このFAXパススルー方式は、ネットワークを通過する情報を復調または圧縮するために使用され、ReInvite方式はデバイスにメッセージを送信するために使用されます。これにより、ホストデバイスに招待が送信され、ネットワークに参加します。

ステップ11:[送信(Submit)]をクリックして設定を保存するか、[キャンセル(Cancel)]をクリックして保存されていない設定を破棄します。