目的

非武装地帯(DMZ)は、ファイアウォールの背後にあるネットワークの一部であり、まだパブリックに開放されています。DMZは、電子メールおよびWebサーバに便利です。ファイアウォール保護のため、管理者はLANとWANの両方からDMZ内の特定のサービスとポートへのアクセスを制限できます。DMZが通常のLANから分離されるため、DMZのセキュリティが侵害されても、LANのセキュリティに問題があるとは限りません。この記事の目的は、SPA122デバイスでDMZ(Demilitarized Zone)設定を有効にして設定することです。

該当するデバイス

・ SPA122

[Software Version]

・ v1.1.0

DMZ設定

ステップ1:Web設定ユーティリティにログインし、[Network Setup] > [Application] > [DMZ]を選択します。[DMZ]ページが開きます。

ステップ2:[Enabled] オプションボタンをクリックし、[Status]フィールドからデバイスのDMZ設定を有効にします。DMZのデフォルトステータスは[Disabled]に設定されています。

ステップ3:[Private IP]フィールドに、DMZ全体でアクセスできるデバイスのローカルIPアドレスを入力します。

ステップ4:[送信(Submit)]をクリックして設定を保存するか、[キャンセル(Cancel)]をクリックして保存されていないエントリを破棄します。