目的

制御タイマー値は、特定のアクションが実行されるまでの時間を調整するのに便利です。これには、SPA122およびSPA112での折り返し遅延、フックフラッシュの時間間隔、桁間のロングおよび桁間のショートタイマーの値の設定が含まれます。

このドキュメントの目的は、SPA112およびSPA122の地域音声設定で制御タイマー値を設定する方法を説明することです。

該当するデバイス

・ SPA112

・ SPA122

[Software Version]

・ 1.3.2 (014)

制御タイマー値の設定

ステップ1：電話アダプタ設定ユーティリティにログインし、[Voice] > [Regional]を選択します。[地域]ページが開きます。

[制御タイマ値（秒）(Control Timer Values(sec))]領域に、次の情報が表示されます。

ステップ2:[Hook Flash Timer Min]フィールドに値を入力します。これは、オフフックがフックフラッシュになる前の最小オンフック時間です。フックフラッシュはフラッシュとも呼ばれます。これは、コールウェイティングや3ウェイ通話継続などの機能を実行するために使用される電話機のボタンです。範囲は0.1秒～ 0.4秒です。

ステップ3:[Hook Flash Timer Max]フィールドに値を入力します。これは、オフフックがフックフラッシュになる前の最大オンフック時間です。範囲は0.4 ～ 1.6秒です。

ステップ4:[Called On Hook Delay]フィールドに値を入力します。アナログ電話アダプタが現在の着信コールを切断するまでに必要なオンフック時間です。範囲は0 ～ 255秒です。

ステップ5:[Reorder Delay]フィールドに値を入力します。これは、リオーダー音が再生される前に遠端が切断された後の遅延です。範囲は0 ～ 255秒です。

ステップ6:[Call Back Expires]フィールドの値を入力します。これは、コールバックのアクティブ化の有効期限です。範囲は0 ～ 65535秒です。

ステップ7:[Call Back Retry Intvl]フィールドに値を入力します。これは、コールバックの再試行間隔です。範囲は0 ～ 255秒です。

ステップ8:[Call Back Delay]フィールドに値を入力します。これは、リモートエンドが呼び出し中であることを宣言する前に、最初のSession Initiation Protocol(SIP)18x応答を受信した後の遅延です。

ステップ9:[ビジュアルメッセージ受信表示(VMWI) Refresh Intvl]フィールドの値を入力します。これは、VMWIがCPE（顧客宅内機器）に更新される間隔です。CPEは、テレコミュニケーションデバイスに接続されているデバイスです。CPEデバイスには、スイッチ、ルータ、電話機が含まれます。VMWI refresh intervalは、VMWIを更新する間隔です。

ステップ10:[Interdigit Long Timer]フィールドに値を入力します。これは、ダイヤル時に数字を入力する間の長いタイムアウトです。範囲は0 ～ 64秒です。

ステップ11:[桁間ショートタイマー(Interdigit Short Timer)]フィールドに値を入力します。これは、ダイヤル時に数字を入力する間の短いタイムアウトです。範囲は0 ～ 64秒です。

ステップ12:[発呼側制御(CPC)遅延(Calling Party Control (CPC) Delay)]フィールドに値を入力します。これは、アナログ電話アダプタが着信側の機器に接続されているチップとリングの電圧を取り除き始めたときに、発信者が電話を切った後の遅延です。範囲は0 ～ 255秒です。

ステップ13:[CPC Duration]フィールドに値を入力します。これは、発信者が電話を切った後、チップからリングへの電圧が削除される期間です。デフォルトは0秒（CPCは無効）です。

ステップ14:[送信]ボタンをクリックして、変更を保存します