目的

Webアクセス管理は、インターネット経由でリモートから設定ユーティリティにアクセスする機能を提供するため、管理者にとって非常に便利な機能です。この記事の目的は、SPAでWebアクセス管理を設定する方法を説明することです。

注：この機能を設定する前に、デバイスのセキュリティを強化するために、管理者がデバイスのデフォルトパスワードを変更することを強く推奨します。パスワードを変更するには、「SPA100シリーズ電話アダプタのユーザアカウント設定の構成」の手順に従ってください。

該当するデバイス

・ SPA112

[Software Version]

・ 1.3.2(XU)

Webアクセス管理の設定

ステップ1：電話アダプタ設定ユーティリティにログインし、[Administration] > [Management] > [Web Access Management]を選択します。「Webアクセス管理」ページが開きます。

ステップ2:[Enabled] オプションボタンをクリックし、[Admin Access]フィールドで管理者へのWebアクセス管理を有効にします。これにより、管理者はインターフェイスにリモートでアクセスし、設定を変更できます。

ステップ3:[HTTP]オプションボタン、[HTTPS]オプションボタン、または両方のオプションボタンをクリックし、目的のプロトコルを使用して管理者が電話アダプタ設定ユーティリティに入れるようにします。

・ HTTP：管理者が標準アクセスのみを希望する場合は、「HTTP」ラジオ・ボタンをクリックします。HyperText Transfer Protocol(HTTP)は、サーバとホストが確立する接続を使用して、情報にアクセスし、インターネット経由で情報を配布するために使用されます

・ HTTPS:[HTTPS]オプションボタンをクリックします。管理者がセキュリティ強化アクセスを希望する場合。また、HyperText Transfer Protocol Secure(HTTPS)は、インターネットを介して情報にアクセスして配信するために使用されますが、セキュリティレイヤの利点があります。

ステップ4:[Remote Management Port]フィールドに、リモート管理に必要なポート番号を入力します。これは、リモート管理用のアドレスに続くポート番号です。デフォルト値は 80 です。

ステップ5:[Submit]をクリックして、設定を保存します。