目的

この記事では、SPA100シリーズデバイスのインターフェイス情報について説明します。[インターフェス情報]ページには、SPA100シリーズデバイスが現在使用している接続タイプ（DHCPサーバが使用されているか、IPアドレスが手動で割り当てられているかなど）、LAN（SPA122のみ）およびWAN接続が表示されます。管理者は、デバイスの接続に関する情報を表示し、トラブルシューティングに役立てることができます。

該当するデバイス

・ SPA100シリーズ

[Software Version]

・ v1.1.0

インターフェイス情報

ステップ1:Web構成ユーティリティにログインし、[Status] > [Interface Information]を選択します。「インターフェイス情報」ページが開きます。

「インターフェイス情報」ページには、次のフィールドが表示されます。

・インターフェイスリスト

– インターフェイス：デバイスが接続されている、現在設定されているすべてのLAN（SPA122のみ）およびWANインターフェイスのリストを表示します。

- Connect Type：インターフェイスで使用されているプロトコルを表示します。

- IP Address：インターフェイスに設定されているIPアドレスを表示します。

- Subnet Mask：インターフェイスのサブネットマスクを表示します。

- MAC Address：インターフェイスのMACアドレスを表示します。

・ポートリスト

– インターフェイス：デバイスが接続されている、現在設定されているすべてのLAN（SPA122のみ）およびWANインターフェイスのリストを表示します。

- TX(pkts)：このポートから送信されたパケットの数を表示します。

- RX(pkts)：このポートで受信したパケットの数を表示します。

- Status：ポートがデバイスに接続されているか、切断されているかにかかわらず、ポートのステータスを表示します。

ステップ2:（オプション）Clear TX & RXボタンをクリックし、TXおよびRXパケットの数を0にリセットします。