目的

Internet Statusページには、デバイスのポート・アクティビティに関する情報が表示されます。管理者は、このページを表示し、デバイスがATAの現在のアクティブ設定で機能しているか、構成可能なネットワークに変更が必要かを判断できます。管理者はこれらの設定にアクセスし、必要に応じて変更できます。この記事では、SPA100シリーズの[Internet Status]ページについて説明します。

該当するデバイス

・ SPA100シリーズ

[Software Version]

・ v1.1.0

インターネットステータス

ステップ1:Web構成ユーティリティにログインし、[Status] > [Internet Status]を選択します。[インターネットの状態]ページが開きます。

[インターネットの状態]ページには、次のフィールドが表示されます。

・ Link Status：インターネット(WAN)インターフェイスのステータスを表示します。ポートが接続されているか、接続解除されているかが表示されます。

・ IP Address：インターネット(WAN)インターフェイスのIPアドレスを表示します。

・ Netmask：インターネット(WAN)インターフェイスのサブネットマスクを表示します。

・ゲートウェイ：デフォルトゲートウェイのIPアドレスを表示します。

・ Host Name — ATAのホスト名を表示します。

・ Domain Name — ATAのドメイン名を表示します。

・ MTU Type — MTUの設定方法を表示します。AutoまたはManualのいずれかです。

・ MTU Size：ネットワーク伝送に許可されている最大のプロトコルデータユニット（バイト）を表示します。

・ DNS1-3：名前解決に使用される最大3台のDNSサーバのIPアドレスを表示します。