目的

ポート転送は、Webサーバ、FTPサーバ、電子メールサーバ、その他の特殊なインターネットアプリケーションなど、ネットワーク上のパブリックサービスをセットアップします。これにより、プライベートネットワーク内でリモート接続されているインターネット経由で特定のネットワークアプリケーションにアクセスできます。外部ポートと内部ポートを使用してデータを転送します。管理者はこの機能を使用して、プライベートLAN内でパブリックHTTPサーバを実行できます。この記事の目的は、SPA122電話アダプタでポート転送を手動で設定する方法を説明することです。

該当するデバイス

・ SPA122アナログ電話アダプタ

[Software Version]

・ v1.1.0

ポート転送

ステップ1:Web構成ユーティリティにログインし、[Network Setup] > [Application] > [Port Forwarding]を選択します。「ポート転送」ページが開きます。

ステップ2:[Add Entry]をクリックして、ポート転送用の新しいエントリを追加します。

注：ポート転送には、シングルポート転送とポート範囲転送の2つのタイプがあります。

シングルポート転送

ステップ1:[Port Forwarding Type]ドロップダウンリストから[Single Port Forwarding]を選択します。シングルポート転送は、指定されたポートのトラフィックをLAN内の同じポートまたはターゲットサーバ上の代替ポートに転送します。

ステップ2:[Application Name]ドロップダウンリストから標準アプリケーションを選択します。標準アプリケーションは、FTP、Telnet、SMTP、DNS、TFTP、Finger、HTTP、POP3、NNTP、SNMPです。

注：ドロップダウンリストから[新しい名前を追加(Add a new name)]を選択し、リストにないアプリケーションを入力します。次に、新しいアプリケーションの名前を入力します。管理者が標準アプリケーションを選択すると、[Enter a Name]、[External port]、[Internal Port]、[Protocol]などのフィールドが事前に設定されます。

タイムセーバー：管理者が手順2で標準アプリケーションを選択した場合は、手順6に進みます。

ステップ3:[Enter a Name]フィールドにインターネットアプリケーションの名前を入力します。

ステップ4:[Internal Port]フィールドに転送する内部ポートを、[External port]フィールドに転送するポートを入力します。

ステップ5:[Protocol]フィールドは、データの送受信にポートが使用するプロトコルを表します。[Protocol]ドロップダウンリストから適切なプロトコルを選択します。可能なオプションは、TCP、UDP、またはTCPとUDPです。

ステップ6:[IP Address]フィールドにサーバのスタティックIPアドレスを入力します。

ステップ7:[Enabled]チェックボックスをオンにして、定義されているアプリケーションを有効にします。

ステップ 8：[Submit] をクリックします。変更が設定され、デバイスが更新されます。

ポート範囲転送

ステップ1:[Port Forwarding]ドロップダウンリストから[Port Range Forwarding]を選択します。Port Range Forwardingは、ある範囲のポートからLANのターゲットサーバ上の同じポートにトラフィックを転送します。

ステップ2:[Enter a Name]フィールドにインターネットアプリケーションの名前を入力します。

ステップ3:[Start - End Port]フィールドに、サーバまたはインターネットアプリケーションで使用される開始ポートと終了ポートの番号を入力します。

ステップ4:[Protocol]フィールドは、データの送受信にポートが使用するプロトコルを表します。[Protocol]ドロップダウンリストから適切なプロトコルを選択します。可能なオプションは、TCP、UDP、またはTCPとUDPです。

ステップ5:[IP Address]フィールドにサーバのスタティックIPアドレスを入力します。

ステップ6：定義されたアプリケーションを有効にするには、[Enabled]チェックボックスをオンにします。

手順 7：  [Submit] をクリックします。変更が設定され、デバイスが更新されます。