目的

システムログ(Syslog)は、デバイスのデータを記録するために使用されます。ログを生成する特定のインスタンスを定義できます。インスタンスが発生するたびに、イベントの時刻と情報が記録され、ユーザ定義のsyslogサーバまたは電子メールに送信されます。その後、syslogを使用して、ネットワークのさまざまな側面を分析し、トラブルシューティングできます。このドキュメントの目的は、SPA112およびSPA122のログ設定を行うことです。

SPA 112およびSPA122電話アダプタのログを有効にするには、「SPA100シリーズのログモジュールを設定する方法」で説明されている手順に従ってください。

SPA122およびSPA122電話アダプタのログを表示するには、「SPA100シリーズのログビューアー」の記事に記載されている手順に従ってください。

該当するデバイス

・ SPA112

・ SPA122

[Software Version]

・ 1.3.2(XU)

ログ設定

ステップ1：管理者としてPhone Adapter Configuration Utilityにログインし、[Administration] > [Log] > [Log Setting]を選択します。[Log Setting]ページが開きます。

ステップ2：ログファイルの最大サイズの値をキロバイト単位で[ログサイズ]フィールドに入力します。有効な値は、128 から 1024 です。

ステップ3:[Submit]をクリックし、変更を保存します。

Syslog サーバー

ステップ1：メッセージが送信されるsyslogサーバのIPアドレスを[IP Address]フィールドに入力します。

ステップ2:[Port]フィールドに、サーバで使用するポートを入力します。有効な値は1 ～ 65535です。ポート番号は、管理者がデバイスのログをサーバに送信するために使用されます。

ステップ3:[Submit]をクリックし、変更を保存します。

E-Mail

ロギングを有効にすると、SMTPを使用してログを電子メールアドレスに送信できます。サービスプロバイダーの要件は異なります。一部のプロバイダーは、無料アカウントからのSMTP電子メールを許可しないことに注意してください。他のプロバイダーでは、電子メールを送信する前にユーザが新しいメールボックスにログオンする必要がある場合があります。正確な情報については、プロバイダーのサポートマニュアルを参照してください。プロバイダのサポートまたはヘルプシステムで、SMTPサーバの設定に関する情報を検索します。

ステップ1：電子メールアカウントにログエントリを送信するには、有効な電子メールアドレスを入力して、電子メールの送信者を識別します。

ステップ2:[Receiver]フィールドに、電子メールの送信先となる有効な電子メールアドレスを入力します。

ステップ3：この電子メールの送信に使用するメールサーバのIPアドレスまたはドメイン名を[SMTPサーバ(SMTP Server)]フィールドに入力します。

ステップ4:[SMTP Port]フィールドに、SMTPサーバで使用するポートを入力します（図4を参照）。既定値は25です。電子メールサーバーの管理者またはサービスプロバイダが指定したポートを使用してください。

ステップ5:[Subject（件名）]フィールドに電子メールの件名の簡単な説明を入力します。例：My ATAからログを取得します。

ステップ6：電子メールに含めるログエントリの数を[Number of Logs（ログの数）]フィールドに入力します。指定できる範囲は10～200です。

ステップ7:[Interval]フィールドに電子メールを送信する間隔（分）を入力します。有効な範囲は1 ～ 1440です（24時間）。

ステップ8：これらの電子メールの送信に使用する電子メールアカウントのユーザ名を[Username]フィールドに入力します。サービスプロバイダーに必要な形式を使用してください。通常は完全な電子メールアドレスです。

ステップ9：これらの電子メールの送信に使用する電子メールアカウントのパスワードを[Password]フィールドに入力します。

ステップ10:[送信(Submit)]をクリックして設定を保存します。