目的

設定のバックアップは、現在の設定を保存し、アップグレード後に実装するために行われます。設定を復元すると、デバイスを工場出荷時のデフォルトに完全にリセットすることなく、最近の設定変更による問題を解決できます。変更中にエラーが発生した場合は、バックアップ設定ファイルをアップロードして、以前の設定を復元できます。現在の構成を復元する前にバックアップすることをお勧めします。バックアップの構成と設定はいつでも復元できます。この記事では、SPA100シリーズ電話アダプタの構成をバックアップおよび復元する方法について説明します。

該当するデバイス

・ SPA100シリーズ電話アダプタ

[Software Version]

・ v1.1.0

バックアップ設定

ステップ1:Web構成ユーティリティにログインし、[Administration] > [Config Management] > [Backup Configuration]を選択します。「バックアップ構成」ページが開きます。

ステップ2:[Backup]ボタンをクリックして、ATAの構成情報を保存します。ダイアログボックスが表示されたら、.cfgファイルをコンピュータに保存する場所を選択します。

注：バックアップを実行した日時を含む名前でファイルの名前を変更することをお勧めします。

構成の復元

注：設定を復元する前に、現在の設定をバックアップすることをお勧めします。

ステップ1:Web構成ユーティリティにログインし、[Administration] > [Config Management] > [Restore Configuration]を選択します。[構成の復元]ページが開きます。

ステップ2:[Choose File]をクリックし、デバイス設定を復元する.cfgファイル（バックアップファイル）を探します。

ステップ3:[Restore]をクリックし、選択したファイルから設定を復元します。デバイスの復元が成功すると、管理者はログインページに戻ります。