目的

プロビジョニングパラメータは、ファームウェアのアップグレードを除き、再同期アクションを制御します。

このドキュメントの目的は、特定の再同期アクションが実行されたときに調整するためにプロビジョニングパラメータを変更する方法を示すことです。

該当するデバイス

・ SPA112

・ SPA122

段階的手順

設定プロファイル

ステップ1：電話アダプタ設定ユーティリティから[Voice] > [Provisioning]を選択します。[プロビジョニング]ウィンドウが開きます。

ステップ2:[Provision Enable]ドロップダウンリストから[Yes]を選択します。

ステップ3:[リセット時に再同期(Resync On Reset)]ドロップダウンリストから[はい(Yes)]を選択します。これにより、リブートのたびに再同期がトリガーされます。

注：パラメータの更新やファームウェアのアップグレードにより、リブート後に再同期がトリガーされることはありません。

ステップ4:[Resync Random Delay]フィールドに値を入力します。デフォルト値は 2 です。

注：このフィールドは20秒の単位で指定します（デフォルト値の2は40秒を表します）

ステップ5:[Resync Periodic]フィールドの値を入力します。デフォルト値は 3600 秒です。

注：[Resync Period]フィールドにゼロを入力した場合、定期的な再同期は無効になります。

ステップ6:[Resync Error Retry Delay]フィールドに値を入力します。デフォルト値は 3600 秒です。

ステップ7:[強制再同期の遅延(Forced Resync Delay)]フィールドに値を入力します。デフォルト値は 14,400 秒です。

ステップ8:[Resync from SIP]ドロップダウンリストから[Yes]を選択します。

ステップ9：すべてのファームウェアアップグレードの試行後に再同期をトリガーするには、[Resync After Upgrade Attempts]を有効にします

ステップ10:[Resync Trigger 1]フィールドと[Resync Trigger 2]フィールドの値を入力してください。

注：これら2つのパラメータの論理式がTRUEと評価されると、再同期がトリガーされます。

ステップ11:[Resync Fails on FNF] ドロップダウンリストから[Yes] を選択し、ファイルが見つからない応答が再同期に失敗したと判断された場合にエラー再同期タイマーをアクティブにします。

ステップ12:[Submit]ボタンをクリックして、変更を保存します。

Firmware Upgrade

ステップ1：電話アダプタ設定ユーティリティから[Voice] > [Provisioning]を選択します。[プロビジョニング]ウィンドウが開きます。

ステップ2：ファームウェアのアップグレード操作を有効にするには、[アップグレードの有効]ドロップダウンリストから[はい]を選択します。

ステップ3：アップグレードの失敗時に再試行の間隔を設定するには、[アップグレードエラーの再試行の遅延]フィールドに値を入力します。デフォルト値は 3600 秒です。

ステップ4:[Downgrade Rev Limit]フィールドに値を入力します。これにより、ファームウェアのアップグレードまたはダウングレード中に、許容されるバージョン番号に対する制限が適用されます。デフォルト設定は空です。

ステップ5:[アップグレードルール]フィールドに値を入力します。このパラメータは、アップグレード条件および関連するファームウェアURLを定義します。

ステップ6:[Log Upgrade Request Msg]フィールドに値を入力します。これは、ファームウェアのアップグレードの開始時に発行されるsyslogメッセージです。

ステップ7:[Log Upgrade Success Msg]フィールドに値を入力します。これは、ファームウェアのアップグレード試行が正常に完了した後に発行されるsyslogメッセージです。

ステップ8:[Log Upgrade Failure Msg]フィールドに値を入力します。これは、ファームウェアのアップグレード失敗後に発行されるsyslogメッセージです。

ステップ9:[送信]ボタンをクリックして変更を保存します。

汎用パラメータ

ステップ1：電話アダプタ設定ユーティリティから[Voice] > [Provisioning]を選択します。[プロビジョニング]ウィンドウが開きます。

注：これらのパラメータは、プロビジョニングおよびアップグレードルールの変数として使用できます。これらは、$GPP_A $GPP_Bのように、"$"文字で変数名を先頭に付加することによって参照されます。