目的

テクニカルレポート069(TR-069)では、自動設定サーバ(ACS)を確立できます。 Internet Service Provider（ISP；インターネットサービスプロバイダー）は、ACSを使用してデバイスをリモートで自動的に設定します。この機能により、サービスプロバイダーとユーザは、ユーザの介入なしにリモートでデバイスを設定できます。TR-069を使用することで、端末はAuto Configuration Serverに接続し、接続を確立できます。この記事では、SPA100シリーズアナログ電話アダプタ(ATA)でTR-069を設定する方法について説明します。

該当するデバイス

・ SPA100シリーズ

[Software Version]

・ v1.1.0

TR-069の設定

ステップ1:Web構成ユーティリティにログインし、[Administration] > [Management] > [TR-069]を選択します。[TR-069]ページが開きます。

ステップ2:[Enabled] オプションボタンをクリックし、[Status]フィールドでデバイスのTR-069を有効にします。

ステップ3:[ACS URL]フィールドに、ISPから提供されたACS URLをprotocol://host:port/pathの形式で入力します。

・プロトコル：これはhttpまたはhttpsです。ISPから提供されるACS URLフィールドにhttpまたはhttpsを入力します。

・ホスト：これは完全修飾ドメイン名(FQDN)またはwww.example.comなどのIPアドレスです。

・ポート：これはオプションであり、ISPによって提供されます。

・パス：これはISPによって提供されます。

ステップ4:[ACS Username]フィールドに、ISPから提供されたACSユーザ名を入力します。

ステップ5:[ACS Password]フィールドに、ユーザ名に関連付けられたパスワードを入力します。

注：設定ユーティリティは[Connection Request URL]フィールドに情報を自動的に入力するため、手動で入力する必要はありません。

ステップ6:[Connection Request Username]フィールドに、接続を開始するACSの接続要求ユーザ名を入力します。これは、接続が開始され、ユーザにセキュリティクレデンシャルが要求されるときに、ACSのユーザ名として機能します。

ステップ7:[Connection Request Password]フィールドにACSの接続要求パスワードを入力します。これは、接続が開始され、ユーザにセキュリティクレデンシャルの入力を求められた場合のACSのパスワードとして機能します。

ステップ8:[Periodic Inform Interval]フィールドに、ATAがACSに再接続するまでの時間（秒）を入力します。

ステップ9:[Periodic Inform Enable]フィールドの[Enabled] オプションボタンをクリックして[Periodic Inform]を有効にし、接続設定について定期的に通知するか、[Disabled]オプションボタンをクリックして無効にします。

ステップ10:（オプション）[Request Download]フィールドの[Apply]ボタンをクリックして、ATAがダウンロードRPC用のACSを要求するようにします。

ステップ11:[送信(Submit)]をクリックして変更を適用するか、[キャンセル(Cancel)]をクリックして変更を破棄します。