目的

仮想ローカルエリアネットワーク(VLAN)を使用すると、同じスイッチに接続されていないホストのグループが、同じブロードキャストドメイン上にあるかのように通信できます。VLANがディセーブルの場合、有線側から着信するVLAN IDのタグが付けられたすべてのトラフィックがドロップされます。VLANが有効な場合、転送されます。この記事では、SPA122 VoIPデバイスでVLAN IDを設定および割り当てる方法について説明します。

該当するデバイス

・ SPA122

[Software Version]

・ v1.1.0

VLAN IDの割り当て

ステップ1:Web設定ユーティリティにログインし、[Network Setup] > [Advanced Settings] > [VLAN]を選択します。[VLAN]ページが開きます。

ステップ2:[Enabled] オプションボタンをクリックして、同じVLAN上の有線インターフェイスとワイヤレスインターフェイスの間でVLANパケットを通過させます。

ステップ3:[VLAN ID]フィールドに目的のVLAN ID番号を入力します。デフォルト値は 1 です。

注：VLAN IDは1 ～ 4094の任意の番号です。

ステップ 4：[Submit] をクリックします。変更が設定され、デバイスが更新されます。