目的

ファームウェアをアップグレードするには、特定のファイルをインターネットからダウンロードし、デバイスにアップロードする必要があります。デバイスのアップグレードは非常に便利です。ファームウェアのアップグレードにより、ソフトウェアのバグを修正し、機能を改善し、デバイスの寿命を延ばすことができます。これらの改善は、デバイスの全体的なパフォーマンスを向上させます。ファームウェアのアップグレードが適用されると、デバイスの通信が一時的に停止します。このドキュメントでは、SPA112またはSPA122のファームウェアをアップグレードする方法について説明します。

該当するデバイス |ファームウェアのバージョン

- SPA112 | (最新のダウンロード)

- SPA122 | (最新のダウンロード)

上のリンクをクリックしてファームウェアのアップグレードファイルをコンピュータ上の便利な場所に保存します。デフォルトの宛先はdownloadsフォルダです。ダウンロードしたら、フォルダ操作プログラムを使用してフォルダを解凍します。

注：デフォルトのログインは2つあります。ciscoには基本的なユーザ権限があり、ファームウェアの更新オプションは表示されません。adminには管理者権限があり、ファームウェアの更新オプションがあります。ファームウェアのアップグレードを実行する際は、必ずadminモードにしてください。

Firmware Upgrade

ステップ1：電話アダプタ設定ユーティリティにログインします。Administration > Firmware Upgradeの順に選択します。「ファームウェアのアップグレード」ページが開きます。

ステップ2:[Choose File] をクリックして、デバイスを保存した場所にインストールするファームウェアバージョンを選択します。選択すると、[Choose File]ボタンの横にファイルが表示されます。

[Current firmware version]フィールドには、デバイスにインストールされている現在のファームウェアが表示されます。

ステップ3:[Upgrade]をクリックし、ファームウェアのアップグレードを開始します。

注：ファームウェアが以前のファームウェアバージョンにダウングレードされると、デバイスは工場出荷時のデフォルトに戻り、設定済みのすべての設定が失われます。

注：ファームウェアのアップグレードには数分かかることがあります。電源を切ったり、デバイスをコンピュータから抜いたりしないでください。ファームウェアが完了すると、次のように表示されます。

リブートが完了すると、デバイスはログインページに戻ります。

SPA112またはSPA122に関するすべてのシスコの記事へのリンクを含む、詳細については、次のリンクを参照してください。

- Cisco SPA112 ATAルータ製品ページ

- Cisco SPA122 ATAルータ製品ページ