目的

工場出荷時のリセットとは、デバイスを工場出荷時のデフォルトにリセットすることです。これは、デバイスに存在する望ましくない設定を削除する場合に便利です。デバイスの設定が完了し、設定が非常に複雑になった場合は、デバイスを工場出荷時のデフォルトにリセットして、もう一度設定できます。このドキュメントの目的は、SPA100シリーズを工場出荷時のデフォルトにリセットすることです。

該当するデバイス

・ SPA100シリーズ

[Software Version]

・ v1.1.0

工場出荷時設定のリセット

ステップ1:Web構成ユーティリティにログインし、[Administration] > [Factory Defaults]を選択します。「ファクトリのデフォルト」ページが開きます。

ステップ2:[Restore Network Factory Defaults]フィールドの[Yes]オプションボタンをクリックして、すでに設定されているカスタムデータ設定をすべて削除します。音声以外の設定はすべて、このオプションで復元されます。

ステップ3:[Restore Voice Factory Defaults]フィールドから[Yes]オプションボタンをクリックして、設定ユーティリティの[Voice]ページで設定されているカスタム設定をすべて削除します。音声設定の設定はすべて、このオプションで復元されます。

ステップ 4：[Submit] をクリックします。変更が設定され、デバイスがデフォルト設定に戻ります。

ステップ5:（オプション）または、デバイスの背面にあるRESETボタンを20秒間押したままにします。ユーザが変更可能なデフォルト以外の設定はすべて失われます。残りのボタンを押すと、すべてがリセットされます。