目的

MACアドレスは、ネットワーク識別のためにハードウェアの一意の部分に割り当てられる12桁のコードです。通常、セキュリティ上の理由から、デバイスのMACアドレスをISPに登録しておく必要があります。アカウントを別のMACアドレスで以前に登録している場合は、そのMACアドレスを現在のデバイスに割り当てるのが便利です。MACアドレスクローン機能は、現在のMACアドレスをデバイスに割り当てることで、MACアドレスの再登録を回避するのに役立ちます。

この記事では、SPA100シリーズでMACアドレスクローン機能を設定する方法について説明します。

該当するデバイス

・ SPA100シリーズ

[Software Version]

・ v1.1.0

MACアドレスクローン

ステップ1:Web構成ユーティリティにログインし、[Network Setup] > [Advanced Settings] > [MAC Address Clone]を選択します。[MAC Address Clone]ページが開きます。

ステップ2:[MAC Clone]フィールドの[Enabled]オプションボタンをクリックし、MACクローン機能を有効にします。デフォルトは[Disabled]です。

ステップ3:ATA（アナログ電話アダプタ）に割り当てるMACアドレスを[MAC Address]フィールドに入力します。

注：コンピュータのMACアドレスが、以前にISPアカウントに登録したアドレスである場合は、[PCのMACのクローン]をクリックします。コンピュータのMACアドレスが[MAC address]フィールドに表示されます。

ステップ4:[送信(Submit)]をクリックして設定の変更を保存するか、[キャンセル(Cancel)]をクリックして保存されていないエントリを破棄します。