目的

ネットワークタイムプロトコル(NTP)は、インターネット上でネットワークデバイスのクロックを同期します。この記事では、SPA122 VoIPデバイスの時刻設定の設定方法について説明します。ユーザは、独自のタイムゾーン、現地時間、および現地日付を設定するか、ネットワークタイムプロトコル(NTP)サーバを使用して設定できます。

該当するデバイス

・ SPA100シリーズ

[Software Version]

・ v1.1.0

時間設定

時刻を手動で設定

ステップ1:Web構成ユーティリティにログインし、[Network Setup] > [Basic Setup] > [Time Settings]を選択します。[時刻の設定]ページが開きます。

ステップ2:[User Manual]ラジオ・ボタンをクリックして、現在の日時を手動で入力します。

ステップ3:[Date（日付）]フィールドに現在の年を入力し、[Month and Day（月と日）]ドロップダウンリストから目的の値を選択します。

ステップ4:[Time（時間）]ドロップダウンリストから、適切な[Hour(s)]、[Minute(s)]、および[Second(s)]の値をそれぞれ入力します。

ステップ 5：[Submit] をクリックします。変更が設定され、デバイスが更新されます。

時刻を自動的に設定

ステップ1:Web構成ユーティリティにログインし、[Network Setup] > [Basic Setup] > [Time Settings]を選択します。[時刻の設定]ページが開きます。

ステップ2:[Time Zone]ラジオ・ボタンをクリックし、[Time Zone]ドロップダウン・リストから適切なタイムゾーンを選択します。

ステップ3:[夏時間(Daylight Savings)]を有効にする場合は、[夏時間(Daylight Saving Changes)]チェックボックスをオンにします。夏時間を無効にするには、このオプションをオフにします。

ステップ4:[Time Server Address]フィールドから、デバイスのタイムサーバのIPアドレスの設定を選択します。可能なオプションは次のとおりです。

・ Auto:Network Time Protocol(NTP)サーバがデバイスに自動的に割り当てられます。これがデフォルト設定です。

・ Manual — NTPサーバを手動で指定する場合は、[Time Server Address]から[Manual]を選択し、NTPサーバのIPアドレスを入力します。

ステップ5:[Resync Timer]フィールドに間隔の値（秒）を入力します。このタイマーは、デバイスがNTPサーバと再同期する頻度を制御します。デフォルト設定は 3600 秒です。

ステップ6:（オプション）システムの再起動後にデバイスがタイムサーバに自動的に再接続できるように、[Auto Recovery After Reboot]オプションをオンにします。

ステップ 7：[Submit] をクリックします。変更が設定され、デバイスが更新されます。