目的

General Purpose Parameters(GPP)は、特定のプロビジョニングサーバソリューションと対話するように電話アダプタデバイスを設定する際に、フリーストリングレジスタとして使用されます。GPPは、管理者がデバイスの設定を制御するために使用され、デバイスがプロビジョニングサーバに接続されている場合に、設定が外部攻撃に対して脆弱にならないようにします。プロビジョニングサーバは、リモートサーバとのデバイスの同期または設定のプロセスに使用されます。これは管理者にとって非常に便利です。これは、管理者が手動スプレッドシートを使用してサーバとその条件を追跡する必要があるタスクを短時間で行うためです。サーバのプロビジョニングソリューションは、スナップショットビューでサーバのステータス、設定、可用性、および一般的な健全性を示し、複雑な操作を簡素化します。このドキュメントでは、SPA8000電話アダプタで汎用パラメータ(GPP)を設定する手順について説明します。

該当するデバイス

- SPA8000

[Software Version]

- 6.1.12

汎用パラメータ

ステップ1：管理者としてWeb構成ユーティリティにログインし、[Advanced] > [Voice] > [Provisioning]を選択します。[プロビジョニング]ページが開きます。

GPPは、ページ下部の[General Purpose parameters]エリアに入力します。

ステップ2：対応するGPPフィールドに、その変数の値として割り当てる文字列を入力します。

注：これらの文字列は、プロビジョニングサーバの管理者がデバイスに使用されるサービスの認証をデバイスに与えるために使用します。これらの文字列には、暗号化キー、URL、プロビジョニングサーバの情報のステータス、デバイスのエイリアスのマップなどがあります。異なる文字列の組み合わせも使用できます。

ステップ3:[Submit All Changes]をクリックします。